Copyright: Copyright (C) 2006 Autodesk, Inc. [n.z45.1.01] drv_pdf.HLP   Thursday, March 16, 2006 19:26:18


“PDF 文档特性”对话框  [PDF - PDF 驱动程序]
“Adobe PDF 文档特性”对话框

 概述

指定打印的 Adobe PDF 文件的自定义特性。

可以使用 DWG to PDF 电子打印驱动程序来打印或发布 PDF 文件。可以使用 Adobe Reader 6 或更高版本来打开、查看和打印 PDF 文件。

选项：

矢量和渐变色分辨率

光栅图像分辨率

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD [image] 均指基于 AutoCAD 的产品。


分辨率  [PDF - PDF 驱动程序]
“PDF 文档特性”对话框

 矢量和渐变色分辨率

以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定矢量图形和渐变色的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但是文件大小也越大。

在创建要通过 Adobe Reader 进行打印的 PDF 文件时，请选择与您的绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。大于 2400 DPI 的高分辨率可用于查看。例如，在创建包含大量细节的图形（如大型区域的地形图）的 PDF 文件时，应使用较高的分辨率设置，以使 PDF 文件中包含更多细节。随着分辨率设置的增大，光栅图像质量将随之增加，打印速度将随之降低，内存要求将随之增大。

矢量分辨率

以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中矢量图形的分辨率。默认设置为 400 DPI。最大可设置 DPI 为 4800 DPI。

自定义矢量分辨率

以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中矢量图形的自定义分辨率。必须选择“矢量分辨率”下的“自定义”来指定自定义矢量图形分辨率。默认设置为 40,000 DPI。

渐变色分辨率

以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中渐变色的分辨率。默认设置为 400 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。

自定义渐变色分辨率

以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中渐变色的自定义分辨率。必须选择“渐变色分辨率”下的“自定义”来指定自定义渐变色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


分辨率  [PDF - PDF 驱动程序]
“PDF 文档特性”对话框

 光栅图像分辨率

以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定光栅图像的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但是文件大小也越大。

在创建要打印的 PDF 文件时，请选择与您的绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。大于 2400 DPI 的高分辨率可用于查看。例如，在创建包含大量细节的图形（如大型区域的地形图）的 PDF 文件时，应使用较高的分辨率设置，以使 PDF 文件中包含更多细节。随着分辨率设置的增大，光栅图像质量将随之增加，打印速度将随之降低，内存要求将随之增大。

颜色和灰度分辨率

以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中光栅图像颜色和灰度的分辨率。默认设置为 400 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。

自定义颜色和灰度分辨率

以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中彩色和灰度光栅图像的自定义分辨率。必须选择“颜色和灰度分辨率”下的“自定义”来指定自定义颜色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。

黑白分辨率

以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。

自定义黑白分辨率

以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定黑白光栅图像的自定义分辨率。必须选择“黑白分辨率”下的“自定义”来指定自定义黑白分辨率。默认设置为 400 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


awt_pdf


标准按钮（“确定”、“取消”和“帮助”）:HIDOK
关闭对话框并保存所做的所有更改。


标准按钮（“确定”、“取消”和“帮助”）:HIDCANCEL
关闭对话框，但不保存所做的任何更改。


# # 标准按钮（“确定”、“取消”和“帮助”）:HID_HELP HIDHELP HIDABORT
显示关于此对话框的其他信息。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_BINARY_R
以未压缩的二进制格式（建议）或压缩的 ASCII 编码二维流（纯文本）格式打印 PDF 文件。可以使用 WinZip 来解压缩文件。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_FONT_HANDLING_G
指定 PDF 文件中包含的字体及其处理方法。

字体处理设置、文字数量以及文件中所用字体的数量和类型都会影响 PDF 文件的大小。如果 PDF 文件太大，可以尝试更改字体处理设置。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CAPTURE_NONE_R
指定在 PDF 文件中将不包含任何字体。

要使在 PDF 文件的源图形中使用的字体在 PDF 文件中可见，PDF 查看器的系统上必须存在相应字体。如果查看器的系统上没有用于创建 PDF 文件的字体，则将使用其他字体进行替代。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CAPTURE_SOME_R
指定 PDF 文件中将包含在 PDF 文件的源图形中使用的字体，这些字体可在“可用的 True Type 字体”对话框列表中进行选择。

选定的字体即使不存在于 PDF 查看器的系统上，也可以显示在 PDF 文件中。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_EDIT_LIST_B
打开“可用的 True Type 字体”对话框，可以从中编辑可在 PDF 文件中捕获的字体的列表。

选定的字体即使不存在于 PDF 查看器的系统上，也可以显示在 PDF 文件中。

“可用的 True Type 字体”对话框中的设置保存在注册表中，而不是保存在当前 PC3 文件中。这些设置在更改之前对所有 PDF 文件均一直有效。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_RESTORE_DEFAULTS_B
将列表重置为默认设置并选择除与 AutoCAD 和 Windows 一同安装的字体以外的所有字体。

此操作在选择“确定”之前就已完成并保存，并且无法撤消。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CHECK_ALL_B
选择列表中的所有字体作为可捕获的字体。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_UNCHECK_ALL_B
清除列表中的所有复选标记。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CAPTURE_ALL_R
指定 PDF 文件中将包含在图形中使用的所有字体。

注意：此操作可能会增加 PDF 文件的大小。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_ALL_AS_GEOMETRY_C
指定在图形中使用的所有字体将作为几何图形包含在 PDF 文件中。如果选择此选项，应以 1:1 或更高的比例因子打印图形，以确保输出文件的质量。

注意：选择“全部捕获”或“全部作为几何图形”可能会增加 PDF 文件的大小。


# # PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_BGCOLOR_T HIDC_BGCOLOR_CB
控制应用于 PDF 文件的背景色。

在 Internet 上，白色最适合用作背景色。


# PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_EDIT_PEN_PATTERNS_B
打开“编辑笔设置”对话框，可以从中编辑绘图仪配置 (PC3) 文件笔设置和图案。要使用此选项，必须在绘图仪配置编辑器“矢量图形”节点的“颜色深度”区域中选定“255 虚拟笔”。选定“255 虚拟笔”后，将忽略与图形关联的打印样式表中的设置，虚拟笔号和打印样式线型除外。可以在“编辑笔设置”对话框中编辑这些虚拟笔的设置。这些设置随后将保存到正在编辑的 PC3 文件中。

注意：如果选择了“255 虚拟笔”作为颜色深度，则更改 PDF 文件的分辨率时也将更改线宽。可以调整笔设置中的线宽值以抵消更改。

在“编辑笔设置”对话框中，可以对当前笔设置进行更改，在选择“确定”后，这些更改将保存到 PC3 文件中。选择“默认值”可以将笔设置重置为默认设置。通过选择“输入”，可以从 PEN 文件中输入笔设置。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_LAYER_C
指定打印的 PDF 文件中包含图层信息。如果选定此选项，则可以在打印的 PDF 文件中操作所有在创建打印时打开和解冻的图层。如果清除此选项，当在外部 Internet 浏览器中查看 PDF 时，将无法看到图层信息。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_SHOW_PAPER_BOUNDARIES_C
指定在打印的 PDF 文件中包含图纸边界（类似于在布局选项卡中与图形一起显示的对象）。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CONVERTTODWF_C
将打印的 PDF 文件中所有 .dwg 超链接扩展名转换为 .pdf 扩展名。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_PREVIEW_C
指定 PDF 文件中将保存 PDF 文件的预览。

注意：始终保存 PDF 文件的小型略图。如果接收者将要使用 Buzzsaw.com 访问预览，则仅应使用“在 PDF 内保存预览”设置。


PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_CST_VEC HIDC_CST_VEC_TAG HIDC_CST_VEC_DPI
以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中矢量图形的自定义分辨率。必须选择“矢量分辨率”下的“自定义”来指定自定义矢量图形分辨率。默认设置为 40000 DPI。


# #PLOT:“PDF 文档特性”对话框:HIDC_VECTOR_RES HIDC_VECTOR_RES_TAG
以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中矢量图形的分辨率。默认设置为 1200 DPI。选择“自定义”可以输入自定义矢量图形分辨率。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中光栅图像颜色和灰度的分辨率。默认设置为 200 DPI。选择“自定义”可以输入自定义颜色和灰度分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中光栅图像颜色和灰度的分辨率。默认设置为 200 DPI。选择“自定义”可以输入自定义颜色和灰度分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中彩色光栅图像的自定义分辨率。必须选择“颜色和灰度分辨率”下的“自定义”来指定自定义颜色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中彩色光栅图像的自定义分辨率。必须选择“颜色和灰度分辨率”下的“自定义”来指定自定义颜色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定黑白光栅图像的自定义分辨率。必须选择“黑白分辨率”下的“自定义”来指定自定义黑白分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定黑白光栅图像的自定义分辨率。必须选择“黑白分辨率”下的“自定义”来指定自定义黑白分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中渐变色的自定义分辨率。必须选择“渐变色分辨率”下的“自定义”来指定自定义渐变色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位指定 PDF 文件中渐变色的自定义分辨率。必须选择“渐变色分辨率”下的“自定义”来指定自定义渐变色分辨率。默认设置为 200 DPI。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 DPI。选择“自定义”可以输入自定义黑白分辨率。 此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 DPI。选择“自定义”可以输入自定义黑白分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中渐变色的分辨率。默认设置为 200 DPI。选择“自定义”可以输入自定义渐变色分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中渐变色的分辨率。默认设置为 200 DPI。选择“自定义”可以输入自定义渐变色分辨率。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。


指定 PDF 文件的其他输出设置。


以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定光栅图像的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但是文件大小也越大。


以每英寸点数为单位为 PDF 文件指定矢量图形和渐变色的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但是文件大小也越大。