Copyright: 版权所有(C) 2006 Autodesk, Inc. ACADctxt.hlp   Tuesday, March 14, 2006 15:51:43


这是一个上下文相关帮助 .. 不适合浏览。


打开和关闭自适应降级。 自适应降级打开时，如果性能降低到指定的级别之下，将关闭或以特定顺序调低效果，直到性能恢复至可以接受的级别。


以帧每秒 (FPS) 为单位设置自适应降级开始的级别。 默认速度为 5 FPS。 输入数字或从列表中选择数字。


指定效果降级所遵循的次序。 首先降级顶层的项目。 不降级未选中的项目。 单击“上移”或“下移”以在该链中上下移动选定的项目。


显示“性能调节器”日志。


显示“手动性能调节”对话框。


显示用于说明图形卡和显示驱动程序的认证程序的网页。 可以随时下载认证卡和驱动程序的最新列表。


使用硬件加速。 清除此复选框后，将不使用硬件加速，并且该对话框中的所有项目均不可用。


设置图形卡的驱动程序。 OpenGL 的驱动程序是 wopengl9.hdi。 Direct 3D 的驱动程序是 direct3d9.hdi。 如果没有经过认证可用于图形卡的应用程序，将显示“无经过认证的驱动程序”。 对应用程序所做的更改可能影响“硬件效果列表”。


列出功能并指出其状态为开或关。 复选标记表示受支持且打开的功能；可以将其关闭。 黄色警告表示不建议使用的功能；可以打开，也可以关闭。 红色警告表示不受支持的功能，不能打开。


设置不依赖硬件的性能相关选项。


如果选中该选项，将不绘制对象的后向面。


调整透明质量。 在“低质量”设置下，屏幕门效果可以实现透明度而并不影响速度。 在“中等质量”设置（软件模式的默认设置）下，合成将提高图像质量。 在“高质量”设置（硬件模式的默认设置）下，将生成不具有人造视觉效果的图像，但会降低绘图速度。


设置图形层级中的性能值。


设置确定图形中对象平滑度的选项。 将使用多条短线（绘制球体时使用三角形）绘制对象。 这些线称为素线。 如果使用多条素线，图形中的对象会看起来更平滑。


确定图形中曲面的细节数目。 滑块的底端提供的镶嵌线较少，占用的内存也较少。


确定图形中曲线的细节数目。 滑块的低端可以提供较少的镶嵌线，且占用较少的内存。


根据内存和性能要求配置系统。 三维缓存始终至少存储一种镶嵌。 此选项设置为 1 时，所有视口的镶嵌相同，这样在缩放图形时可能会重生成图形中的某些对象。 如果多个视口拥有不同视图，将此选项设置为 2 或大于 2 会很有用。 增加该数目将需要更多的内存。


该值将重置为根据图形卡性能调节器估算的标高的默认值。


显示可应用于动画文件的视觉样式和渲染预设的列表。


显示分辨率列表。 默认值为 320 x 240。


指定帧率（以秒为单位）。 值介于 1 和 60 之间。 默认值为 30。


指定动画输出格式的列表。 有效的格式为：AVI、MPG、WMV 和 MOV。


指定要搜索的内容类型。 指定的内容类型将决定在“搜索”对话框中显示哪些选项卡及其搜索字段。 只有在“名称”中选择“图形”选项时，才显示“修改日期”和“高级”选项卡。


指定搜索路径名。 要输入多个路径，请用分号隔开。 使用“浏览”从树状图中选择路径。


在“浏览文件夹”对话框中显示树状图，从中可以指定要搜索的驱动器和文件夹。


搜索范围包括搜索路径中的子文件夹。


按照指定条件开始搜索。


停止搜索并在“搜索结果”面板中显示搜索结果。


清除“搜索文字”框并将光标放在框中。


在窗口底部可调整大小的栏中显示搜索结果。 双击项目将其加载至设计中心。


显示与“搜索”列表中指定的内容类型相对应的搜索字段。 选项卡名反映了内容类型。 可以使用通配符来扩展或限制搜索范围。


指定要在指定字段中搜索的字符串。 使用星号和问号通配符可扩大搜索范围。


指定要搜索的特性字段。 对于图形，除“文件名”外的所有字段均来自“图形特性”对话框 (DWGPROPS) 中输入的信息。


指定要查找的图形、块、图层、外部参照或其他内容类型的名称。


查找在指定的日期范围内创建或修改的文件。


查找在指定的月数内创建或修改的文件。


查找在指定的天数内创建或修改的文件。


指定要在图形中搜索的文字类型。 例如，可以搜索包含在块属性（例如制造商分类号）中的文字。


指定要搜索的文字。


指定文件大小的最小值或最大值。 选择“至少”或“至多”并输入字节值 (KB)。


将相机链接至图形中的静态点。


将相机链接至图形中的运动路径。


选择相机所在位置的点或沿相机运动的路径，这取决于选择的是“点”还是“路径”。


显示可以链接相机的命名点或路径列表。 要创建路径，可以将相机链接至直线、圆弧、椭圆弧、圆、多段线、三维多段线或样条曲线。


如果将相机链接至路径，请将目标链接至图形中的静态点。


将目标链接至图形中的运动路径。


选择目标的点或路径，这取决于选择的是“点”还是“路径”。


显示可以链接目标的命名点或路径列表。 要创建路径，可以将目标链接至直线、圆弧、椭圆弧、圆、多段线、三维多段线或样条曲线。


动画运行的速度，以每秒帧数为单位计量。 指定范围为 1 到 60 的值。 默认值为 30。


指定动画中的总帧数。


指定动画（片断中）的持续时间。


显示可应用于动画文件的视觉样式和渲染预设的列表。 详细信息请参见 VISUALSTYLES 和 RENDERPRESETS。


指定动画的文件格式。


以屏幕显示单位定义生成的动画的宽度和高度。 默认值为 320 x 240。


相机转弯时，以较低的速率移动相机。


反转动画的方向。


显示“动画预览”对话框，从而可以在保存动画之前进行预览。


在“动画预览”对话框中显示动画预览。


按字母顺序显示当前加载的应用程序（按文件名）列表。 LISP 程序只有在“加载/卸载应用程序”对话框中加载后才会显示在这一列表中。 可以将文件从文件列表或任何具有拖动功能的应用程序（例如? Windows? 资源管理器）拖动到此列表中。


选定“添加到历史记录”情况下，按字母顺序显示以前加载的应用程序（按文件名）列表。 可以从文件列表或任何允许文件拖动的应用程序（例如 Windows 资源管理器）将文件拖放到此列表中。 如果没有选择“添加到历史记录”选项卡而将文件拖放到此列表中，被拖动的文件只是被加载而不会添加到历史记录列表中。


将任何加载的应用程序添加到历史记录列表中。


卸载选定的应用程序或从“历史记录列表”中删除选定的应用程序。 只有在“已加载的应用程序”选项卡上选择了文件后，“卸载”才可用。 只有在“历史记录列表”选项卡上选定文件以后，“删除”才可用。


包含每次启动 AutoCAD 时要加载的应用程序的列表。 可以从文件列表或任何允许文件拖动的应用程序（例如 Windows 资源管理器）中将应用程序可执行文件拖放到“启动组”区域，以便将其添加到启动组中。


显示“启动组”对话框。 用户也可以通过单击“启动组”图标或在“历史记录列表”选项卡中的应用程序上单击鼠标右键，然后单击快捷菜单中的“添加到启动组”，来将文件添加到“启动组”。


显示加载和卸载操作的状态信息。


按文件名的字母顺序列出启动时要加载的应用程序文件列表。


显示“将文件添加到启动组中”对话框。 可以使用此对话框选择要添加到启动组的文件。


从启动组中删除选定的文件。


“图纸”选项卡中将按图纸顺序并根据子集组织列出要包含在归档软件包中的图纸。 “文件树”选项卡中将按层次结构树的形式列出要包含在软件包中的文件。 “文件表”选项卡中将按表的形式显示要包含在软件包中的文件。


按照图纸顺序和子集组织列出要包含在归档软件包中的图纸。 必须在图纸集管理器中打开图纸集。 可以在顶层图纸集节点上单击鼠标右键，然后从显示的快捷菜单中选择“归档”，或者在命令行中输入 archive。


以层次结构树的形式列出要包含在归档软件包中的文件。 默认情况下，将列出与当前图形相关的所有文件（例如相关的外部参照、打印样式和字体）。 用户可以向归档软件包中添加文件或删除现有的文件。 归档软件包不包含由 URL 引用的相关文件。


报告包含在软件包中的文件个数和软件包的大小。


以表格的形式显示要包含在归档软件包中的文件。 默认情况下，将列出与当前图形相关的所有文件（例如相关的外部参照、打印样式和字体）。 用户可以向归档软件包中添加文件或删除现有的文件。 归档软件包不包含由 URL 引用的相关文件。


用户可以在此处输入与归档软件包相关的注释。 这些注释包含在归档报告中。 通过创建名为 archive.txt  的文件，用户可以指定默认注解的模板，该模板将包含在所有归档软件包中。此文件必须保存到由“选项”对话框中“文件”选项卡上的“支持文件搜索路径”选项所指定的位置。


显示包含在归档软件包中的报告信息。 包括用户输入的归档注释。 如果创建了默认注释的文本文件，则注释也将包含在报告中。


显示“修改归档设置”对话框，从中可以指定归档软件包的选项。


复制要传递的文件所在的文件夹的结构。 根文件夹在层次结构文件夹树中显示在最顶层。


定义图形相关文件的相对路径的源根文件夹，例如外部参照。 此选项决定了“使用整理后的文件夹结构”选项的源根文件夹。


打开一个标准文件选择对话框，从中可以指定一个源根文件夹。


创建归档软件包后，所有文件都被存储到一个指定的目标文件夹中。


在归档软件包中保留所有文件的文件夹结构。 如果将归档软件包保存到 Internet 位置，此选项将不可用。


将纹理与附着到对象或面的材质包括在一起。


将归档软件包中的打印机/绘图仪设置更改为“无”。


打开“归档?设置密码”对话框，从中可以指定归档软件包的密码。


在归档软件包中包含图纸集数据 (DST) 文件、标签块图形文件、标注块图形文件和图形样板 (DWT) 文件。


创建选定对象的副本的行和列阵列。


指定阵列中的行数。


指定阵列中的列数。


指定行间距（按单位）。 要向下添加行，请指定负值。 要使用定点设备指定行间距，请用“拾取两者偏移”按钮或“拾取行偏移”按钮。


指定列间距（按单位）。 要向左边添加列，请指定负值。 要使用定点设备指定列间距，请用“拾取两者偏移”按钮或“拾取列偏移”按钮。


指定旋转角度。 此角度通常为 0，因此行和列与当前 UCS 的 X 和 Y 图形坐标轴正交。 使用 UNITS 可以更改测量单位。 阵列角度受 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量影响。


临时关闭“阵列”对话框，这样可以使用定点设备指定矩形的两个斜角，从而设置行间距和列间距。


临时关闭“阵列”对话框，这样可以使用定点设备来指定行间距。 ARRAY 提示用户指定两个点，并使用这两个点之间的距离和方向来指定“行偏移”中的值。


临时关闭“阵列”对话框，这样可以使用定点设备来指定列间距。 ARRAY 提示用户指定两个点，并使用这两个点之间的距离和方向来指定“列偏移”中的值。


临时关闭“阵列”对话框，这样可以输入值或使用定点设备指定两个点，从而指定旋转角度。 使用 UNITS 可以更改测量单位。 阵列角度受 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量影响。


通过围绕指定的圆心复制选定对象来创建阵列。


指定环形阵列的中心点。 输入 X 和 Y 坐标值，或选择“拾取中心点”以使用定点设备指定中心点。


将临时关闭“阵列”对话框，以便用户使用定点设备在绘图区域中指定中心点。


设置定位对象所用的方法。 此设置控制哪些“方法和值”字段可用于指定值。 例如，如果方法为“要填充的项目和角度总数”，则可以使用相关字段来指定值；“项目间的角度”字段不可用。


设置在结果阵列中显示的对象数目。 默认值为 4。


通过定义阵列中第一个和最后一个元素的基点之间的包含角来设置阵列大小。 正值指定逆时针旋转。 负值指定顺时针旋转。 默认值为 360。 不允许值为 0。


设置阵列对象的基点和阵列中心之间的包含角。 输入一个正值。 默认方向值为 90。


如预览区域所示旋转阵列中的项目。


打开和关闭“阵列”对话框中的附加选项的显示。 选择“详细”时，将显示附加选项，此按钮名称变为“简略”。


使用对象的默认基点定位阵列对象。 要手动设置基点，请清除此选项。


设置新的 X 和 Y 基点坐标。 选择“拾取基点”临时关闭对话框，并指定一个点。 指定了一个点后，“阵列”对话框将重新显示。


显示基于对话框当前设置的阵列预览图像。 当修改设置后移到另一个字段时，预览图像将被动态更新。


关闭“阵列”对话框，显示当前图形中的阵列。 选择“修改”返回“阵列”对话框进行修改。


指定插入块时不显示或打印属性值。 ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。


在插入块时赋予属性固定值。


插入块时提示验证属性值是否正确。


插入包含预置属性值的块时，将属性设置为默认值。


标识图形中每次出现的属性。 使用任何字符组合（空格除外）输入属性标记。 小写字母会自动转换为大写字母。


指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。 如果不输入提示，属性标记将用作提示。 如果在“模式”区域选择“常数”模式，“属性提示”选项将不可用。


指定默认属性值。


显示“字段”对话框。 可以插入一个字段作为属性的全部或部分值。


关闭对话框后将显示“起点”提示。 使用定点设备相对于要与属性关联的对象指定属性的位置。


指定属性插入点的 X 坐标。


指定属性插入点的 Y 坐标。


指定属性插入点的 Z 坐标。


指定属性文字的对正。 关于对正选项的说明，请参见 TEXT。


指定属性文字的预定义样式。 显示当前加载的文字样式。 要加载或创建文字样式，请参见 STYLE。


指定属性文字的高度。 输入值，或选择“高度”用定点设备指定高度。 此高度为从原点到指定的位置的测量值。 如果选择有固定高度（任何非 0.0 值）的文字样式，或者在“对正”列表中选择了“对齐”，“高度”选项不可用。


指定属性文字的旋转角度。 输入值，或选择“旋转”用定点设备指定旋转角度。 此旋转角度为从原点到指定的位置的测量值。 如果在“对正”列表中选择了“对齐”或“调整”，“旋转”选项不可用。


将属性标记直接置于定义的上一个属性的下面。 如果之前没有创建属性定义，则此选项不可用。


锁定块参照中属性的位置。


指明选定块的名称。 包含在块中的每个属性值都将显示在此对话框中。


显示块中包含的前八个属性。 编辑属性值。 如果块还包含其他属性，可以使用“上一步”和“下一步”来浏览属性列表。 不能编辑锁定图层中的属性值。


显示前八个属性值。 只有选定块包含的属性多于八个并且需要使用“下一个”来显示其他属性时，“上一个”才可用。


显示后八个属性值。 如果块不包含其他属性，那么“下一个”将不可用。


生成一个文件，其中包含的记录与图形中的块参照一一对应，图形至少包含一个与样板文件中的属性标记匹配的属性标记。 用逗号来分隔每个记录的字段。 字符字段置于单引号中。


生成一个文件，其中包含的记录与图形中的块参照一一对应，图形至少包含一个与样板文件中的属性标记匹配的属性标记。 记录中的字段宽度固定，不需要字段分隔符或字符串分隔符。


生成 AutoCAD 图形交换文件格式的子集，其中只包括块参照、属性和序列结束对象。 DXF? 格式提取不需要样板。 文件扩展名。dxx 用于区分输出文件和普通 DXF 文件。


关闭对话框，以便使用定点设备选择带属性的块。 “属性提取”对话框重新打开时，“已找到的数目”将显示已选定的对象。


指明使用“选择对象”选定的对象数目。


指定 CDF 和 SDF 格式的样板提取文件。 可以在框中输入文件名，或者选择“样板文件”以使用标准文件选择对话框搜索现有样板文件。 默认文件扩展名为 .txt。 如果在“文件格式”下选择了“DXF”，“样板文件”选项将不可用。


指定要保存提取的属性数据的文件名和位置。 输入要保存提取的属性数据的路径和文件名，或者选择“输出文件”以使用标准文件选择对话框搜索现有样板文件。 .将 txt 文件扩展名附加到 CDF 或 SDF 文件上，将 .dxx 文件扩展名附加到 DXF 文件上。


允许用户使用定点设备从图形区域选择块。 如果选择“选择块”，对话框将关闭，直到用户从图形中选择块或按 ESC 键取消。


列出具有属性的当前图形中的所有块定义。 选择要修改属性的块。


显示所选块中每个属性的特性。


当前图形中选定块的实例数。


当前模型空间或布局中选定块的实例数。


更新具有当前定义的属性特性的选定块的全部实例。 此操作不会影响每个块中赋给属性的值。


在提示序列的早期阶段移动选定的属性标签。 选定固定属性时，“上移”按钮不可用。


在提示序列的后期阶段移动选定的属性标签。 选定常量属性时，“下移”按钮不可使用。


打开“编辑属性”对话框，从中可以修改属性特性。


从块定义中删除选定的属性。 如果在选择“删除”之前已选择了“设置”对话框中的“将修改应用到现有参照”，将删除当前图形中全部块实例的属性。 对于仅具有一个属性的块，“删除”按钮不可使用。


打开“设置”对话框，从中可以自定义“块属性管理器”中属性信息的列出方式。


应用所做的更改，但不关闭对话框。


显示要编辑其属性的块的名称。


控制是否立即更新绘图区域，以显示用户所做的任何可视属性更改。 如果选择了“自动预览修改”，系统立即显示所做的修改。 如果不选择“自动预览修改”，系统不会立即显示所做的修改。


“模式”选项决定是否以及如何显示属性文字。


在绘图区域中显示或隐藏属性。 如果选择该选项，则在绘图区域中隐藏属性值。 如果不选择该选项，则显示属性值。


标识是否将属性设置为默认值。 不可修改此特性。 如果复选框中显示出复选标记，则说明该属性已设置为其默认值，并且不可修改。 如果复选框是空的，则可以为该属性指定值。


打开和关闭值验证。 如果选择该选项，将在插入新的块引用时提示验证赋给属性的值。 如果不选择该选项，则不执行验证。


打开和关闭默认值指定。 如果选择该选项，则系统在插入块时将属性设置为其默认值。 如果清除该选项，则在插入块时将忽略属性的默认值，并提示用户输入值。


“数据”选项可设置显示的属性文字。


设置指定给属性的标识符。


设置插入块时显示的提示文字。


设置插入块时指定给属性的默认值。


指定属性文字的文字样式。 将文字样式的默认值指定给在此对话框中显示的文字特性。


指定属性文字的对正方式。


指定属性文字的高度。


指定属性文字的旋转角度。


指定是否反向显示文字。


指定是否倒置显示文字。


设置属性文字的字符间距。 输入小于 1.0 的值将压缩文字。 输入大于 1.0 的值则扩大文字。


指定属性文字自其垂直轴线倾斜的角度。


指定属性所在图层。


指定属性文字的线型。


指定属性的文字颜色。


指定属性的打印样式。


指定属性文字的线宽。


指定要在属性列表中显示的特性。 此列表中仅显示选定的特性。 “标记”特性总是选定的。


选择所有特性。


清除所有特性。


打开和关闭复制标记强调。 如果选择此选项，在属性列表中，复制属性标记显示为红。 如果不选择此选项，则在属性列表中不突出显示重复的标记。


指定是否更新正在修改其属性的块的所有现有实例。 如果选择该选项，则通过新属性定义更新此块的所有实例。 如果不选择该选项，则仅通过新属性定义更新此块的新实例。


列出当前块中的属性定义。


在列表中上移选定的属性定义。


在列表中下移选定的属性定义。


列出动态块定义中的夹点。 如果“循环选择”列中具有复选标记，则表明已打开该夹点的循环。


按动态块参照的循环次序上移选定的夹点。


按动态块参照的循环次序下移选定的夹点。


打开或关闭选定夹点的循环选择。 如果循环列中具有复选标记，则表明已打开该夹点的循环。


指定要在块编辑器中编辑或创建的块的名称。 如果选择 <当前图形>，当前图形将在块编辑器中打开。 在图形中添加动态元素后，可以保存图形并将其作为动态块参照插入到另一个图形中。


显示保存在当前图形中的块定义的列表。 从该列表中选择某个块定义后，其名称将显示在“名称”框中。 单击“确定”后，此块定义将在块编辑器中打开。 如果选择 <当前图形>，则当前图形将在块编辑器中打开。


显示选定块定义的预览。 如果显示闪电图标，则表示该块是动态块。


显示块编辑器中的“特性”选项板的“块”区域中所指定的块定义说明。


指定块的名称。 名称最多可以包含 255 个字符，包括字母、数字、空格，以及操作系统或程序未作他用的任何特殊字符。


指定块的插入基点。 默认值是 (0,0,0)。


指定 X 坐标值。


指定 Y 坐标值。


指定 Z 坐标值。


暂时关闭对话框以使用户能在当前图形中拾取插入基点。


指定新块中要包含的对象，以及创建块之后如何处理这些对象，是保留还是删除选定的对象或者是将它们转换成块实例。


暂时关闭“块定义”对话框，允许用户选择块对象。 完成选择对象后，按 ENTER 键重新显示“块定义”对话框。


显示“快速选择”对话框，该对话框定义选择集。


创建块以后，将选定对象保留在图形中作为区别对象。


创建块以后，将选定对象转换成图形中的块实例。


创建块以后，从图形中删除选定的对象。


显示选定对象的数目。


指定块的设置。


指定块参照插入单位。


指定是否阻止块参照不按统一比例缩放。


指定块参照是否可以被分解。


指定块的文字说明。


打开“插入超链接”对话框，可以使用该对话框将某个超链接与块定义相关联。


单击“确定”后，在块编辑器中打开当前的块定义。


显示与表相关联的查寻动作的名称。


显示“添加参数特性”对话框。可以向查寻表中添加参数特性。


检查表中的数据以确保每行的唯一性。


指定动态块的输入特性。 动态块中的每个参数（查询、对齐和基点参数除外）均可以显示为“输入特性”下的一列。 当参数的值与其查寻表中对应的输入特性列中的值相匹配时，查寻表右侧的对应查寻特性将被分配给该块参照。


指定动态块的查寻特性。 动态块中的每个查寻参数都可以显示为“查寻特性”下的一列。 当参数的值与它在查寻表中相应的输入特性列中的值相匹配时，查寻表右侧的相应查寻特性将被分配给该块参照。 查寻列底部的下拉控件用于将查寻特性设置为只读特性或允许反向查寻。 如果表中的所有行均具有唯一性，则可以将查寻特性设置为允许反向查寻。 设置“允许反向查寻”后，可以从单击图形中的查寻夹点时显示的下拉列表中设置块参照的查寻特性。 从该列表中选择一个选项可以更改块参照，使其与表中对应的输入特性值相匹配。


显示尚未添加到查寻表中的参数列表。 选择某个参数，然后单击“确定”将其添加到查寻表中。


选定后，“参数特性”列表将显示可以添加到查寻表中的可选输入特性参数。


选定后，“参数特性”列表将显示可以添加到查寻表中的可选查寻特性参数。


显示选定块定义的预览。


显示块编辑器中的“特性”选项板的“块”区域中所指定的块定义说明。


列出当前的动态块定义中可用的可见性状态。 当单击夹点以显示可见性状态列表时，动态块参照中会反映出此列表的顺序。 列表顶端的状态是块参照中的默认状态。


将选定的可见性状态设置为当前状态以显示在块编辑器中。 既不更改将块插入到图形中时显示的默认可见性状态，也不更改已经插入到图形中并经过编辑的块参照显示的可见性状态。


显示“新建可见性状态”对话框。


重命名选定的可见性状态。


删除选定的可见性状态。


在列表中上移选定的可见性状态。


在列表中下移选定的可见性状态。


指定新的可见性状态的名称。


显示新的可见性状态的选项。


指定块定义中的所有对象都将在新的可见性状态中隐藏。


指定块定义中的所有对象都将在新的可见性状态中显示。


指定对象在新的可见性状态中的可见性将与在新状态所依据的当前可见性状态中的可见性相同。


指定块定义中的所有对象都将在新的可见性状态中隐藏。


指定块定义中的所有对象都将在新的可见性状态中显示。


指定对象在新的可见性状态中的可见性将与在新状态所依据的当前可见性状态中的可见性相同。


提供关于当前图形中非标准对象的说明。 要修复问题，请从“替换为”列表中选择一个替换选项，然后单击“修复”。


列出当前标准冲突的可能替换选项。 如果存在推荐修复方案，其前面则带有一个复选标记。 如果推荐的修复方案不可用，则“替换为”列表中没有亮显项目。


如果应用了“替换为”列表中当前选定的修复选项，则表示将被修改的非标准对象的特性。


使用“替换为”列表中当前选定的项目修复非标准对象，然后前进到当前图形中的下一个非标准对象。 如果推荐的修复方案不存在或“替换为”列表中没有亮显项目，则此按钮不可用。


前进到当前图形中的下一个非标准对象而不应用修复。


将当前问题标记为忽略。 如果在“CAD 标准设置”对话框中关闭了“显示忽略的问题”选项，下一次检查该图形时将不显示已标记为忽略的问题。


显示“CAD 标准设置”对话框，从中可以为“检查标准”对话框和“配置标准”对话框指定其他设置。


关闭“检查标准”对话框而不将修复应用到“问题”中当前显示的标准冲突。


从 AutoCAD 颜色索引中指定颜色。 如果将光标悬停在某种颜色上，该颜色的编号及其红、绿、蓝值将显示在调色板下面。 单击一种颜色以选中它，或在“颜色”框里输入该颜色的编号或名称。


第二个调色板显示编号从 1 到 9 的颜色，这些颜色既有编号也有名称。


第三个调色板显示编号从 250 到 255 的颜色，这些颜色表示灰度级。


指定新对象采用创建该对象时所在图层的指定颜色。 选中 BYLAYER 时，当前图层的颜色将显示在“旧颜色和新颜色”颜色样例中。


指定新对象的颜色为默认颜色（白色或黑色，取决于背景色），直到将对象编组到块并插入块。 当把块插入图形时，块中的对象继承当前颜色设置。


指定颜色名称、BYLAYER 或 BYBLOCK 颜色，或一个 1 到 255 之间的 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 编号。 “新颜色”颜色样例显示最近选择的颜色。


显示以前选择的颜色。


显示当前选择的颜色。


使用真彩色（24 位颜色）指定颜色设置（使用色调、饱和度和亮度 [HSL] 颜色模式或红、绿、蓝 [RGB] 颜色模式）。 使用真彩色功能时，可以使用一千六百多万种颜色。 “真彩色”选项卡上的可用选项取决于指定的颜色模式（HSL 或 RGB）。


指定颜色的色调。 色调表示可见光谱内光的特定波长。 要指定色调，请使用色谱或在“色调”框中指定值。 调整该值会影响 RGB 值。 色调的有效值为 0 到 360 度。


指定颜色的饱和度。 高饱和度会使颜色较纯，而低饱和度则使颜色褪色。 要指定颜色饱和度，请使用色谱或在“饱和度”框中指定值。 调整该值会影响 RGB 值。 饱和度的有效值为 0 到 100%。


指定颜色的亮度。 要指定颜色亮度，请使用颜色滑块或在“亮度”框中指定值。 亮度的有效值为 0 到 100%。 值 0% 表示最暗（黑），100% 表示最亮（白），而 50% 表示颜色的最佳亮度。 调整该值也会影响 RGB 值。


指定颜色的色调和纯度。 要指定色调，请将十字光标从色谱的一侧移到另一侧。 要指定颜色饱和度，请将十字光标从色谱顶部移到底部。


指定颜色的亮度。 要指定颜色亮度，请调整颜色滑动条或在“亮度”框中指定值。


指定颜色的红分量。 调整颜色滑动条或在“红”框中指定从 1 到 255 之间的值。 如果调整该值，会在 HSL 颜色模式值中反映出来。


指定颜色的绿色分量。 调整颜色滑动条或在“绿色”框中指定从 1 到 255 之间的值。 如果调整该值，会在 HSL 颜色模式值中反映出来。


指定颜色的蓝色分量。 调整颜色滑动条或在“蓝色”框中指定从 1 到 255 之间的值。 如果调整该值，会在 HSL 颜色模式值中反映出来。


指定 RGB 颜色值。 修改 HSL 或 RGB 选项时，此选项会更新。 也可以按照以下格式直接编辑 RGB 值：000,000,000。


显示以前选择的颜色。


显示当前选择的颜色。


指定用于选择颜色的配色系统。 列表中包括在“配色系统位置”（在“选项”对话框的“文件”选项卡上指定）找到的所有配色系统。


显示选定配色系统的页以及每页上的颜色和颜色名称。 程序支持每页最多包含十种颜色的配色系统。 如果配色系统没有分页，程序将按每页七种颜色的方式将颜色分页。 要查看配色系统页，请在颜色滑块上选择一个区域或用上下箭头进行浏览。


指示当前选定的配色系统颜色。 要在配色系统中搜索特定的颜色，可以输入该颜色样例的编号并按 TAB 键。 此操作将用所请求的颜色编号更新“新颜色”颜色样例。 如果没有在配色系统中找到指定的颜色，将显示最接近的颜色编号。


显示以前选择的颜色。


显示当前选择的颜色。


列出当前已加载的自定义文件。


指定选择“加载”时要加载的文件名。 可以输入文件名，也可以选择“浏览”以显示“选择自定义文件”对话框（标准文件选择对话框）。


卸载“自定义组”列表中选定的自定义组。


加载“文件名”下指定的文件。


显示“选择菜单文件”对话框（标准文件选择对话框），从中可以选择要加载的菜单文件。


列出所有可用的选项板。 单击并拖动一个选项板，可以将其在列表中上下移动。 在列表中的一个选项板上单击鼠标右键，可以重命名、删除或输出该选项板。 （输出选项板时，该选项板将被保存为扩展名为 .xtp 的文件。） 在“选项板”区域中单击鼠标右键，可以输入一个选项板或创建一个新的空选项板。


以树状图的形式显示选项板的结构。 单击并拖动一个选项板，可以将其移至另一个组中。 在一个选项板组上单击鼠标右键，然后单击快捷菜单中的“置为当前”，以显示该组选项板。


显示当前显示的选项板组的名称。 当显示所有可用的选项板时，显示“所有选项板”字样。


列出当前数据库表的字段，可以从中选择一个用于查询。


显示可用于查询的运算符列表。 有关运算符的信息，请参见《用户手册》中的构造简单查询。


指定用于构造查询的字段值。


从“列值”对话框中的数据库表返回所有指定字段值的列表，从中可以选择所需的值。


在“数据视图”窗口中指示符合搜索条件的记录。


在当前图形中指示符合搜索条件的链接对象。


提交完成的查询并关闭对话框。


将查询与当前图形一起保存。


打开“数据视图和查询选项”对话框。


指定范围的第一个值。 查询返回大于或等于该值的所有记录或图形对象。


从“列值”对话框中的数据库表返回所有指定字段值的列表，从中可以选择所需的值。


指定范围的第二个值。 查询返回小于或等于该值的所有记录或图形对象。


用户可在此构造基于多个搜索参数的查询。


添加字段使其包含在返回查询的“数据视图”窗口显示中。 要添加字段，请在“表中的字段”列表中选择该字段，然后选择“添加”。


将字段添加到“排序”列表中。 要添加一个排序字段，请在“表中的字段”列表窗口中选择此字段，然后选择“添加”。 重复此操作可添加其他排序字段。


用于键入自由格式的 SQL 查询或添加用各种 SQL 查询工具选择的元素。


列出当前数据源中所有可用的数据库表。 可用下列方法将数据库表添加到 SQL 文本编辑器：双击数据库表；选择数据库表然后选择“表”区域的“添加”；将数据库表从“表”列表拖动到 SQL 文本编辑器；或者直接在 SQL 文本编辑器中输入数据库表的名称。


将当前选定的数据库表添加到 SQL 文本编辑器。


将选定字段添加到 SQL 文本编辑器。


将选定运算符添加到 SQL 文本编辑器。


将在“值”区域指定的值添加到 SQL 文本编辑器。


检查 SQL 查询的语法正确性而不实际执行查询。 此功能有助于在执行查询前避免语法错误。


列出选定数据库列的所有值。 从该列表中选择一个值并选择“确定”，将其用于当前操作。 如果用 In 运算符构造查询，则可以通过在选择值时按住 CTRL 键或 SHIFT 键，来将更多值添加到查询中。


为正在配置的 OLE 数据库数据源指定名称。


列出系统中为与程序一起使用而配置的所有 OLE 数据库数据源。


自动平移图形，以显示与当前“数据视图”记录选择集关联的对象。


自动缩放图形，以显示与当前记录集关联的所有对象。


指定缩放比例，限定对象集的显示范围占绘图区域的百分比。 可缩放的范围从 20% 到 90%，默认值是 50%。 值为 50% 意味着无论是显示范围的高度还是宽度都是窗口的 50%。


在“数据视图”窗口中只显示与当前选择集关联的记录集。 任何没有链接到当前图形选择集的记录都不显示。


显示当前数据库表的所有记录。 所有链接到当前选择集的记录都在“数据视图”窗口中被选定。


对“数据视图”中的链接记录使用标记颜色，以便将其与不带链接的记录区分开来。


指定用于“数据视图”中的链接记录的标记颜色。 默认颜色为黄色。


以源表格式而不是 SQL 92 格式对数据库表执行查询。 使用此选项可以用本地数据库格式发出所有命令。


执行查询时自动将查询和当前图形一起保存。


当选择附加“数据视图”记录时，将附加对象添加到选择集。 如果不选择此选项，则每次选择新的“数据视图”记录集时，当前图形都显示新的对象集。


选择其他图形对象时，将在记录集中添加其他记录。 如果不选择此选项，则每次选择新的图形对象集时，“数据视图”窗口都显示新的记录集。


指定要输出的数据库表字段。 选定链接样板的主键字段自动被包含。 还将输出与每个链接关联的对象的句柄。


显示要输出其链接的链接样板的名称。


指定用于当前“数据视图”表的字体样式。


指定当前字体样式。 可用的选项有“常规”、“斜体”、“粗体”、“粗斜体”、“非粗体”和“非斜体”。


指定当前字体大小。


对“数据视图”窗口的显示应用附加格式。 “删除线”通过所有列数据中心绘制一条直线。 “下划线”对所有列数据应用下划线。


指定用于“数据视图”表记录的颜色。


显示当前“格式”选项值应用于“数据视图”窗口时的效果。


显示可以在标签中包含的、当前数据库表中的可用字段列表。 可以包含任意数目的源表字段。


将“字段”列表中的选定字段添加到标签。


显示当前数据库表的名称。


指定引线对象的起点。 起点将根据标签附着到的图形对象的范围来确定。 由于独立标签没有关联的引线对象，因此“开始”选项对独立标签不起作用。


指定多行文字对象相对于关联的引线对象的 X 和 Y 偏移。 默认情况下，“引线偏移”的“X”和“Y”选项都设置为 1，即在 X 和 Y 平面内，标签文字从引线对象的顶端起偏移 1 个单位。 “引线偏移”设置仅适用于附着标签。


指定附着标签和独立标签的引线末端或标签文字的偏移值。 对于附着标签，“末端偏移”指定相对于引线对象“起点”中指定值的 X 和 Y 偏移值。 对于独立标签，“末端偏移”指定相对于标签插入点的指定值的 X 和 Y 偏移值。


显示选定标签样板的名称。


显示为选定标签样板指定的数据源名称。 可以从该列表中选择标签样板的新数据源。


显示为选定标签样板指定的目录名称。 可以从该列表中选择标签样板的新目录。


显示为选定标签样板指定的模式名称。 可以从该列表中选择标签样板的新模式。


显示为选定标签样板指定的数据库表名称。 可以从该列表中选择一个新的数据库表应用到标签样板。


显示为选定标签样板指定的字段。


指定转换 R12 链接的设置。


指定转换 R13 和 R14 链接的设置。


指定要转换链接使用的数据库管理系统。


指定要转换链接使用的数据库。


指定要转换链接使用的数据库表。


指定要转换链接使用的环境。


指定要转换链接使用的目录。


指定要转换链接使用的模式。


指定要转换链接使用的数据库表。


指定要转换链接使用的链接路径名。


列出可以选择用于转换的链接的可用数据源。


列出可以选择用于转换的链接的可用目录。


列出可以选择用于转换的链接的可用模式。


列出可以选择用于转换的链接的可用数据库表。


列出可以选择用于转换的链接的可用链接样板。


将转换映射信息写入 asi.ini 文件但不关闭对话框，以便指定其他链接的转换。


列出与选定图形对象关联的所有链接样板。 选择要查看或编辑其链接值的链接样板。


显示为选定链接定义的所有主键值。 要显示特定字段值的列表，请单击一个“值”单元然后选择“...”。


从与当前选定链接关联的图形对象中删除该链接。


对当前的查询或选择集进行链接选择操作。 以下操作符可用：选择、并集、交集、差集 A-B、差集 A-B。


列出可用于当前选择集的链接样板。


使用任意可用的“查询编辑器”选项卡来构造查询，该查询将选择集返回链接选择操作。


选择“选择”按钮时，关闭“链接选择”对话框，从而可以构造图形对象的选择集以回到链接选择操作。


完成链接选择操作并关闭对话框。 根据链接选择操作中指定的参数，将返回图形对象选择集和/或“数据视图”记录子集。


显示正在运行的链接选择操作的当前状态信息。 这些信息包括当前图形、表和与指定“链接选择”参数符合的链接对象和记录的数目。


显示链接样板的名称。


显示当前数据库表。 第一行列出表的名称，第二行按以下语法列出表的完整数据源路径：environment.catalog.schema.table


显示当前数据库表的所有可用字段、字段类型和字符型字段的字段长度。 选择字段名左侧的复选框可以指定链接样板的主键字段。


显示为选定链接样板指定的数据源名称。 可以从该列表中链接选择样板的新数据源。


显示为选定链接样板指定的目录名称。 可以从该列表中链接选择样板的新目录。


显示为选定链接样板指定的模式名称。 可以从该列表中链接选择样板的新模式。


显示为选定链接样板指定的数据库表名称。 可以从该列表中链接选择样板的新表。


显示为选定链接样板指定的主键字段。


指定标签样板名。


列出当前图形中的可用标签样板，可以从中选择一个作为新标签样板的起点。


指定链接样板名。


列出当前图形的所有可用链接样板，可以从中选择一个作为新链接样板的起点。


表明要查询表的只读字段。


指定查询名。


列出当前图形所有可用的查询。


列出与当前图形关联的数据库对象，必须从中选择一个对象用于当前操作。


列出可用数据源，从中可以选择一个数据库表用于当前操作。


或者完成当前操作，或者打开一个子对话框继续当前操作。


指定用于排序操作的主列。 首先排序主列中的数据，然后再排序其他指定的“排序依据”列中数据。


对选定的列按升序排序。 列中最小的数据值排在“数据视图”记录集的开始、最大的数据值排在记录集的结尾。


对选定的列按降序排序。 列中最大的数据值排在“数据视图”记录集的开始，最小的数据值排在记录集的结尾。


指定用于排序操作的其他列。


清除为当前排序次序指定的所有列，以便指定新的排序次序。


显示检测到的错误列表。 可以选择要修复的错误。


提供在“错误”列表中选定错误的简短说明。


修复当前选定的错误。


从当前图形中删除无效的链接样板及所有关联的链接。


关闭对话框。


显示当前图形中与无效的链接样板关联的所有对象。


DTEXTED 系统变量设置为 1 时，修改用 TEXT 或 DTEXT 创建的文字。 输入新的文字并单击“确定”。


指定在图形中标识属性的属性标记。 属性标记可以包含除空格或惊叹号 (!) 之外的任何字符。 小写字母会自动转换为大写字母。


 指定属性提示。当插入包含此属性定义的块时，显示指定的属性提示。 如果需要在提示中显示前导空格，请在字符串前面添加一个反斜杠 (\)。 如果第一个字符是反斜杠，则在字符串前面再添加一个反斜杠。


指定默认属性值。 如果默认值需要前导空格，请在字符串前面添加一个反斜杠 (\)。 如果第一个字符是反斜杠，则在字符串前面再添加一个反斜杠。


显示当前标注样式的名称。 默认标注样式为标准。 当前样式将应用于所创建的标注。


列出图形中的标注样式。 当前样式被亮显。 在列表中单击鼠标右键可显示快捷菜单及选项，可用于设置当前标注样式、重命名样式和删除样式。 不能删除当前样式或当前图形使用的样式。


在“样式”列表中控制样式显示。 如果要查看图形中所有的标注样式，请选择“所有样式”。 如果只希望查看图形中标注当前使用的标注样式，请选择“正在使用的样式”。


如果选择此选项，将不在“样式”列表中显示外部参照图形的标注样式。


显示“样式”列表中选定样式的图示。


说明“样式”列表中与当前样式相关的选定样式。 如果说明超出给定的空间，可以单击窗格并使用箭头键向下滚动。


将在“样式”下选定的标注样式设置为当前标注样式。 当前样式将应用于所创建的标注。


显示“创建新标注样式”对话框，从中可以定义新的标注样式。


显示“修改标注样式”对话框，从中可以修改标注样式。 对话框选项与“新建标注样式”对话框中的选项相同。


显示“替代当前样式”对话框，从中可以设置标注样式的临时替代。 对话框选项与“新建标注样式”对话框中的选项相同。 替代将作为未保存的更改结果显示在“样式”列表中的标注样式下。


显示“比较标注样式”对话框，从中可以比较两个标注样式或列出一个标注样式的所有特性。


指定新的标注样式名。


设置作为新样式的基础的样式。 对于新样式，仅修改那些与基础特性不同的特性。


创建一种仅适用于特定标注类型的标注子样式。 例如，可以创建一个 STANDARD 标注样式的版本，该样式仅用于直径标注。


显示“新建标注样式”对话框，从中可以定义新的标注样式特性。


设置尺寸线的特性。


显示并设置尺寸线的颜色。 如果单击“选择颜色”（在“颜色”列表的底部），将显示“选择颜色”对话框。 也可以输入颜色名或颜色号。 （DIMCLRD 系统变量）


设置尺寸线的线型。 （DIMLTYPE 系统变量）


设置尺寸线的线宽。 （DIMLWD 系统变量）


指定当箭头使用倾斜、建筑标记、积分和无标记时尺寸线超过尺寸界线的距离。 （DIMDLE 系统变量）


设置基线标注的尺寸线之间的距离。 输入距离。 关于基线标注的信息，请参见 DIMBASELINE。 （DIMDLI 系统变量）


不显示尺寸线。 “尺寸线 1”隐藏第一条尺寸线，“尺寸线 2”隐藏第二条尺寸线。 （DIMSD1 和 DIMSD2 系统变量）


控制尺寸界线的外观。


设置尺寸界线的颜色。 如果单击“选择颜色”（在“颜色”列表的底部），将显示“选择颜色”对话框。 也可以输入颜色名或颜色号。 （DIMCLRE 系统变量）


设置第一条尺寸界线的线型。 （DIMLTEX1 系统变量）


设置第二条尺寸界线的线型。 （DIMLTEX2 系统变量）


设置尺寸界线的线宽。 （DIMLWE 系统变量）


不显示尺寸界线。 “尺寸界线 1”隐藏第一条尺寸界线，“尺寸界线 2”隐藏第二条尺寸界线。 （DIMSE1 和 DIMSE2 系统变量）


指定尺寸界线超出尺寸线的距离。 （DIMEXE 系统变量）


设置自图形中定义标注的点到尺寸界线的偏移距离。 （DIMEXO 系统变量）


启用固定长度的尺寸界线 （DIMFXLON 系统变量）


设置尺寸界线的总长度，起始于尺寸线，直到标注原点。 （DIMFXL 系统变量）


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


控制标注箭头的外观。


设置第一条尺寸线的箭头。 当改变第一个箭头的类型时，第二个箭头将自动改变以同第一个箭头相匹配。 （DIMBLK1 系统变量）


设置第二条尺寸线的箭头。 （DIMBLK2 系统变量）


设置引线箭头。 （DIMLDRBLK 系统变量）


显示和设置箭头的大小。 （DIMASZ 系统变量）


控制直径标注和半径标注的圆心标记和中心线的外观。 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令使用圆心标记和中心线。 对于 DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS，仅当将尺寸线放置到圆或圆弧外部时，才绘制圆心标记。


不创建圆心标记或中心线。 该值在 DIMCEN 系统变量中存储为 0（零）。


创建圆心标记。 在 DIMCEN 系统变量中，圆心标记的大小存储为正值。


创建中心线。 中心线的大小在 DIMCEN 系统变量中存储为负值。


显示和设置圆心标记或中心线的大小。 （DIMCEN 系统变量）


将弧长符号放置在标注文字之前。 （DIMARCSYM 系统变量）


将弧长符号放置在标注文字的上方。 （DIMARCSYM 系统变量）


隐藏弧长符号。 （DIMARCSYM 系统变量）


确定折弯半径标注中，尺寸线的横向线段的角度。 （DIMJOGANG 系统变量）


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


显示和设置当前标注文字样式。 从列表中选择一种样式。 要创建和修改标注文字样式，请选择列表旁边的“...”按钮。 （DIMTXSTY 系统变量）


显示“文字样式”对话框，从中可以定义或修改文字样式。


设置标注文字的颜色。 如果单击“选择颜色”（在“颜色”列表的底部），将显示“选择颜色”对话框。 也可以输入颜色名或颜色号。 （DIMCLRT 系统变量）


设置标注中文字背景的颜色。 如果单击“选择颜色”（在“颜色”列表的底部），将显示“选择颜色”对话框。 也可以输入颜色名或颜色号。 （DIMTFILL 和 DIMTFILLCLR 系统变量）


设置当前标注文字样式的高度。 在文本框中输入值。 如果在“文字样式”中将文字高度设置为固定值（即文字样式高度大于 0），则该高度将替代此处设置的文字高度。 如果要使用在“文字”选项卡上设置的高度，请确保“文字样式”中的文字高度设置为 0。 （DIMTXT 系统变量）


设置相对于标注文字的分数比例。仅当在“主单位”选项卡上选择“分数”作为“单位格式”时，此选项才可用。 在此处输入的值乘以文字高度，可确定标注分数相对于标注文字的高度。 （DIMTFAC 系统变量）


如果选择此选项，将在标注文字周围绘制一个边框。 选择此选项会将存储在 DIMGAP 系统变量中的值更改为负值。


控制标注文字相对尺寸线的垂直位置。 （DIMTAD 系统变量）


控制标注文字在尺寸线上相对于尺寸界线的水平位置。 （DIMJUST 系统变量）


设置当前文字间距，文字间距是指当尺寸线断开以容纳标注文字时标注文字周围的距离。


水平放置文字。


文字与尺寸线对齐。


当文字在尺寸界线内时，文字与尺寸线对齐。当文字在尺寸界线外时，文字水平排列。


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


按照最佳效果将文字或箭头移动到尺寸界线外（DIMATFIT 系统变量）。


先将箭头移动到尺寸界线外，然后移动文字（DIMATFIT 系统变量）。


先将文字移动到尺寸界线外，然后移动箭头（DIMATFIT 系统变量）。


当尺寸界线间距离不足以放下文字和箭头时，文字和箭头都移到尺寸界线外（DIMATFIT 系统变量）。


始终将文字放在尺寸界线之间。 （DIMTIX 系统变量）


如果尺寸界线内没有足够的空间，则隐藏箭头。 （DIMSOXD 系统变量）


如果选定，只要移动标注文字尺寸线就会随之移动。 （DIMTMOVE 系统变量）


如果选定，移动文字时尺寸线将不会移动。 如果将文字从尺寸线上移开，将创建一条连接文字和尺寸线的引线。 当文字非常靠近尺寸线时，将省略引线。 （DIMTMOVE 系统变量）


如果选定，移动文字时尺寸线不会移动。 远离尺寸线的文字不与带引线的尺寸线相连。 （DIMTMOVE 系统变量）


为所有标注样式设置设置一个比例，这些设置指定了大小、距离或间距，包括文字和箭头大小。 该缩放比例并不更改标注的测量值。 （DIMSCALE 系统变量）


根据当前模型空间视口和图纸空间之间的比例确定比例因子。 （DIMSCALE 系统变量）


提供用于放置标注文字的其他选项。


忽略所有水平对正设置并把文字放在“尺寸线位置”提示下指定的位置。 （DIMUPT 系统变量）


即使箭头放在测量点之外，也在测量点之间绘制尺寸线。 （DIMTOFL 系统变量）


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


设置线性标注的格式和精度。


设置除角度之外的所有标注类型的当前单位格式。 （DIMLUNIT 系统变量）


显示和设置标注文字中的小数位数。 （DIMDEC 系统变量）


设置分数格式。 （DIMFRAC 系统变量）


设置用于十进制格式的分隔符。 （DIMDSEP 系统变量）


为除“角度”之外的所有标注类型设置标注测量值的舍入规则。 如果输入 0.25，则所有标注距离都以 0.25 为单位进行舍入。 如果输入 1.0，则所有标注距离都将舍入为最接近的整数。 小数点后显示的位数取决于“精度”设置。 （DIMRND 系统变量）


在标注文字中包含前缀。 可以输入文字或使用控制代码显示特殊符号。 例如，输入控制代码 %%c 显示直径符号。 当输入前缀时，将覆盖在直径和半径等标注中使用的任何默认前缀。 （DIMPOST 系统变量）


在标注文字中包含后缀。 可以输入文字或使用控制代码显示特殊符号。 例如，在标注文字中输入 mm 的结果如图例所示。 输入的后缀将替代所有默认后缀。 （DIMPOST 系统变量）


定义线性比例选项。 主要应用于传统图形。


比例因子: 设置线性标注测量值的比例因子。 建议不要更改此值的默认值 1.00。例如，如果输入 2，则 1 英寸直线的尺寸将显示为 2 英寸。 该值不应用到角度标注，也不应用到舍入值或者正负公差值。 （DIMLFAC 系统变量）


仅应用到布局标注: 仅将测量单位比例因子应用于布局视口中创建的标注。 除非使用非关联标注，否则，该设置应保持取消复选状态。 （DIMLFAC 系统变量）


控制不输出前导零和后续零以及零英尺和零英寸部分。 （DIMZIN 系统变量）


前导: 不输出所有十进制标注中的前导零。 例如，0.5000 变成 .5000。


后续: 不输出所有十进制标注中的后续零。 例如，12.5000 变成 12.5，30.0000 变成 30。


0 英尺: 当距离小于一英尺时，不输出英尺-英寸型标注中的英尺部分。 例如，0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。


0 英寸: 当距离为英尺整数时，不输出英尺-英寸型标注中的英寸部分。 例如，1'-0" 变为 1'。


显示和设置角度标注的当前角度格式。


设置角度单位格式。 （DIMAUNIT 系统变量）


设置角度标注的小数位数。 DIMADEC 系统变量）


控制不输出前导零和后续零。 （DIMAZIN 系统变量）


前导: 不输出角度十进制标注中的前导零。 例如，0.5000 变成 .5000。


后续: 不输出角度十进制标注中的后续零。 例如，12.5000 变成 12.5，30.0000 变成 30。


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


向标注文字添加换算测量单位。 将 DIMALT 系统变量设置为 1。


显示和设置除角度之外的所有标注类型的当前换算单位格式。


设置换算单位的单位格式。 （DIMALTU 系统变量）


设置换算单位中的小数位数。 （DIMALTD 系统变量）


指定一个乘数，作为主单位和换算单位之间的换算因子使用。 例如，要将英寸转换为毫米，请输入 25.4。 此值对角度标注没有影响，而且不会应用于舍入值或者正、负公差值。 （DIMALTF 系统变量）


设置除角度之外的所有标注类型的换算单位的舍入规则。 如果输入 0.25，则所有标注测量值都以 0.25 为单位进行舍入。 如果输入 1.0，则所有标注测量值都将舍入为最接近的整数。 小数点后显示的位数取决于“精度”设置。 （DIMALTRND 系统变量）


在换算标注文字中包含前缀。 可以输入文字或使用控制代码显示特殊符号。 例如，输入控制代码 %%c 显示直径符号。 （DIMAPOST 系统变量）


在换算标注文字中包含后缀。 可以输入文字或使用控制代码显示特殊符号。 例如，在标注文字中输入 cm 的结果如图例所示。 输入的后缀将替代所有默认后缀。 （DIMAPOST 系统变量）


控制不输出前导零和后续零以及零英尺和零英寸部分。 （DIMALTZ 系统变量）


不输出所有十进制标注中的前导零。 例如，0.5000 变成 .5000。


不输出所有十进制标注的后续零。 例如，12.5000 变成 12.5，30.0000 变成 30。


如果长度小于一英尺，则消除英尺-英寸标注中的英尺部分。 例如，0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。


如果长度为整英尺数，则消除英尺-英寸标注中的英寸部分。 例如，1'-0" 变为 1'。


控制标注文字中换算单位的位置。 （DIMAPOST 系统变量）


将换算单位放在标注文字中的主单位之后。


将换算单位放在标注文字中的主单位下面。


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


控制标注文字中公差的格式及显示。


设置计算公差的方法。 （DIMTOL 系统变量）


设置小数位数。 （DIMTDEC 系统变量）


设置最大公差或上偏差。 如果在“方式”中选择“对称”，则此值将用于公差。 （DIMTP 系统变量）


设置最小公差或下偏差。 （DIMTM 系统变量）


设置公差文字的当前高度。 计算出的公差高度与主标注文字高度的比例存储在 DIMTFAC 系统变量中。


控制对称公差和极限公差的文字对正。


控制不输出前导零和后续零以及零英尺和零英寸部分。 （DIMTZIN 系统变量）


不输出所有十进制标注中的前导零。 例如，0.5000 变成 .5000。


不输出所有十进制标注的后续零。 例如，12.5000 变成 12.5，30.0000 变成 30。


如果长度小于一英尺，则消除英尺-英寸标注中的英尺部分。 例如，0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。


如果长度为整英尺数，则消除英尺-英寸标注中的英寸部分。 例如，1'-0" 变为 1'。


设置换算公差单位的格式。


显示和设置小数位数。 （DIMALTTD 系统变量）


控制不输出前导零和后续零以及零英尺和零英寸部分。 （DIMALTTZ 系统变量）


不输出所有十进制标注中的前导零。 例如，0.5000 变成 .5000。


不输出所有十进制标注的后续零。 例如，12.5000 变成 12.5，30.0000 变成 30。


如果长度小于一英尺，则消除英尺-英寸标注中的英尺部分。 例如，0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。


如果长度为整英尺数，则消除英尺-英寸标注中的英寸部分。 例如，1'-0" 变为 1'。


显示样例标注图像，它可显示对标注样式设置所做更改的效果。


指定要进行比较的第一个标注样式。


指定要进行比较的第二个标注样式。 如果将第二个样式设置为 <无> 或设置为与第一个样式相同，将显示标注样式的所有特性。


显示标注样式的比较结果。 如果比较两个不同的样式，将显示不同特性。 如果将第二个样式设置为 <无> 或设置为与第一个样式相同，将显示标注样式的所有特性。


将比较结果复制到剪贴板。 然后可以将其粘贴到其他 Windows 应用程序，例如字处理器和电子表格。


在“选项”对话框中显示“草图”选项卡。 如果透明运行 DSETTINGS，则不能从“草图设置”对话框访问“选项”对话框。


打开或关闭捕捉模式。 也可以通过单击状态栏上的“捕捉”，按 F9 键，或使用 SNAPMODE 系统变量，来打开或关闭捕捉模式。


指定 X 方向的捕捉间距。 间距值必须为正实数。 （SNAPUNIT 系统变量）


指定 Y 方向的捕捉间距。 间距值必须为正实数。 （SNAPUNIT 系统变量）


为捕捉间距和栅格间距强制使用同一 X 和 Y 间距值。 捕捉间距可以与栅格间距不同。


选定“捕捉类型和样式”下的“极轴捕捉”时，设置捕捉增量距离。 如果该值为 0，则极轴捕捉距离采用“捕捉 X 轴间距”的值。 “极轴距离”设置与极坐标追踪和/或对象捕捉追踪结合使用。 如果两个追踪功能都未启用，则“极轴距离”设置无效。 （POLARDIST 系统变量）


设置栅格捕捉类型。 如果指定点，光标将沿垂直或水平栅格点进行捕捉。 （SNAPTYPE 系统变量）


矩形捕捉: 将捕捉样式设置为标准“矩形”捕捉模式。 当捕捉类型设置为“栅格”并且打开“捕捉”模式时，光标将捕捉矩形捕捉栅格。 （SNAPSTYL 系统变量）


等轴测捕捉: 将捕捉样式设置为“等轴测”捕捉模式。 当捕捉类型设置为“栅格”并且打开“捕捉”模式时，光标将捕捉等轴测捕捉栅格。 （SNAPSTYL 系统变量）


将捕捉类型设置为“极轴捕捉”。 如果打开了“捕捉”模式并在极轴追踪打开的情况下指定点，光标将沿在“极轴追踪”选项卡上相对于极轴追踪起点设置的极轴对齐角度进行捕捉。 （SNAPTYPE 系统变量）


打开或关闭栅格。 也可以通过单击状态栏上的“栅格”，按 F7 键，或使用 GRIDMODE 系统变量，来打开或关闭栅格模式。


指定 X 方向上的栅格间距。 如果该值为 0，则栅格采用“捕捉 X 轴间距”的值。 （GRIDUNIT 系统变量）


指定 Y 方向上的栅格间距。 如果该值 为 0，则栅格采用“捕捉 Y 轴间距”的值。 （GRIDUNIT 系统变量）


指定主栅格线相对于次栅格线的频率。 VSCURRENT 设置为除二维线框之外的任何视觉样式时，将显示栅格线而不是栅格点。 （GRIDMAJOR 系统变量）


控制当 VSCURRENT 设置为除二维线框之外的任何视觉样式时，所显示栅格线的外观。


缩小时，限制栅格密度。 （GRIDDISPLAY 系统变量）


放大时，生成更多间距更小的栅格线。 主栅格线的频率确定这些栅格线的频率。 （GRIDDISPLAY 和 GRIDMAJOR 系统变量）


显示超出 LIMITS 命令指定区域的栅格。 （GRIDDISPLAY 系统变量）


更改栅格平面以跟随动态 UCS 的 XY 平面。 （GRISDDISPLAY 系统变量）


打开或关闭极轴追踪。 也可以通过按 F10 键或使用 AUTOSNAP 系统变量，来打开或关闭极轴追踪。


设置极轴追踪的对齐角度。 （POLARANG 系统变量）


设置用来显示极轴追踪对齐路径的极轴角增量。 可以输入任何角度，也可以从列表中选择 90、45、30、22.5、18、15、10 或 5 这些常用角度。 （POLARANG 系统变量）


对极轴追踪使用列表中的任何一种附加角度。 “附加角”复选框也受 POLARMODE 系统变量控制。附加角列表也受 POLARADDANG 系统变量控制。


如果选定“附加角”，将列出可用的附加角度。 要添加新的角度，请单击“新建”。 要删除现有的角度，请单击“删除”。 （POLARADDANG 系统变量）


最多可以添加 10 个附加极轴追踪对齐角度。


删除选定的附加角度。


设置对象捕捉追踪选项。


当对象捕捉追踪打开时，仅显示已获得的对象捕捉点的正交（水平/垂直）对象捕捉追踪路径。 （POLARMODE 系统变量）


将极轴追踪设置应用于对象捕捉追踪。 使用对象捕捉追踪时，光标将从获取的对象捕捉点起沿极轴对齐角度进行追踪。 （POLARMODE 系统变量）


根据当前用户坐标系 (UCS) 确定极轴追踪角度。


根据上一个绘制线段确定极轴追踪角度。


打开或关闭执行对象捕捉。 当对象捕捉打开时，在“对象捕捉模式”下选定的对象捕捉处于活动状态。 （OSMODE 系统变量）


打开或关闭对象捕捉追踪。 使用对象捕捉追踪，在命令中指定点时，光标可以沿基于其他对象捕捉点的对齐路径进行追踪。 要使用对象捕捉追踪，必须打开一个或多个对象捕捉。 （AUTOSNAP 系统变量）


列出可以在执行对象捕捉时打开的对象捕捉模式。


捕捉到圆弧、椭圆弧、直线、多线、多段线线段、样条曲线、面域或射线最近的端点，或捕捉宽线、实体或三维面域的最近角点。


捕捉到圆弧、椭圆、椭圆弧、直线、多线、多段线线段、面域、实体、样条曲线或参照线的中点。


捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的圆点。


捕捉到点对象、标注定义点或标注文字起点。


捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的象限点。


捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多线、多段线、射线、面域、样条曲线或参照线的交点。 “延伸交点”不能用作执行对象捕捉模式。


当光标经过对象的端点时，显示临时延长线或圆弧，以便用户在延长线或圆弧上指定点。


捕捉到属性、块、形或文字的插入点。


捕捉圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多线、多段线、射线、面域、实体、样条曲线或参照线的垂足。 当正在绘制的对象需要捕捉多个垂足时，将自动打开“递延垂足”捕捉模式。 可以用直线、圆弧、圆、多段线、射线、参照线、多线或三维实体的边作为绘制垂直线的基础对象。 可以用“递延垂足”在这些对象之间绘制垂直线。 当靶框经过“递延垂足”捕捉点时，将显示 AutoSnap 工具栏提示和标记。


捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧或样条曲线的切点。 当正在绘制的对象需要捕捉多个垂足时，将自动打开“递延垂足”捕捉模式。 例如，可以用“递延切点”来绘制与两条弧、两条多段线弧或两条圆相切的直线。 当靶框经过“递延切点”捕捉点时，将显示标记和 AutoSnap 工具栏提示。


捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、多线、点、多段线、射线、样条曲线或参照线的最近点。


捕捉到不在同一平面但是可能看起来在当前视图中相交的两个对象的外观交点。 “延伸外观交点”不能用作执行对象捕捉模式。 “外观交点”和“延伸外观交点”不能和三维实体的边或角点一起使用。


无论何时提示用户指定矢量的第二个点时，都要绘制与另一个对象平行的矢量。 指定矢量的第一个点后，如果将光标移动到另一个对象的直线段上，即可获得第二个点。 如果创建的对象的路径与这条直线段平行，将显示一条对齐路径，可用它创建平行对象。


打开所有对象捕捉模式。


关闭所有对象捕捉模式。


打开指针输入。 如果同时打开指针输入和标注输入，则标注输入在可用时将取代指针输入。 （DYNMODE 系统变量）


工具栏提示中的十字光标位置的坐标值将显示在光标旁边。 命令提示输入点时，可以在工具栏提示中输入坐标值，而不用在命令行上输入。


显示指针输入的样例。


显示“指针输入设置”对话框。


打开标注输入。 标注输入不适用于某些提示输入第二个点的命令。 （DYNMODE 系统变量）


当命令提示输入第二个点或距离时，将显示标注和距离值与角度值的工具栏提示。 标注工具栏提示中的值将随光标移动而更改。 可以在工具栏提示中输入值，而不用在命令行上输入值。


显示标注输入的样例。


显示“标注输入设置”对话框。


需要时将在光标旁边显示工具栏提示中的提示，以完成命令。 可以在工具栏提示中输入值，而不用在命令行上输入值。


显示动态提示的样例。


显示“动态输入”工具栏提示中的提示。 （DYNPROMPT 系统变量）


显示“工具栏提示外观”对话框。


按极坐标格式显示第二个点或下一个点的工具栏提示。 输入逗号 (,) 可更改为笛卡尔格式。 （DYNPIFORMAT 系统变量）


按笛卡儿坐标格式显示第二个点或下一个点的工具栏提示。 输入角形符号 (<) 可更改为极坐标格式。 （DYNPIFORMAT 系统变量）


按相对坐标格式显示对应第二个点或下一个点的工具栏提示。 输入磅符号 (#) 可更改为绝对坐标格式。 （DYNPICOORDS 系统变量）


按绝对坐标格式显示对应第二个点或下一个点的工具栏提示。 输入 at 符号 (@) 可更改为相对格式。 请注意，选定此选项时不能使用直接距离输入方法。 （DYNPICOORDS 系统变量）


如果打开指针输入，仅当开始输入坐标数据时才显示工具栏提示。 （DYNPIVIS 系统变量）


如果打开指针输入，只要命令提示输入点就显示工具栏提示。 （DYNPIVIS 系统变量）


如果打开指针输入，则始终显示工具栏提示。 （DYNPIVIS 系统变量）


控制在打开标注输入的情况下，在拉伸夹点的过程中显示哪一个工具栏提示。 （DYNDIVIS 系统变量）


使用夹点编辑拉伸对象时，只显示长度变化标注输入工具栏提示。 （DYNDIVIS 系统变量）


使用夹点编辑拉伸对象时，显示长度变化和生成的标注输入工具栏提示。 （DYNDIVIS 系统变量）


使用夹点编辑来拉伸对象时，将显示以下选定的标注输入工具栏提示。 （DYNDIVIS 和 DYNDIGRIP 系统变量）


显示随夹点移动更新的长度标注工具栏提示。


显示移动夹点时长度的变化。


显示随夹点移动更新的角度标注工具栏提示。


显示移动夹点时角度的变化。


显示随夹点移动更新的圆弧半径。


显示当前工具栏提示外观的样例。


显示“图形窗口颜色”对话框，从中可以指定绘图工具栏提示的颜色及其在指定上下文中的背景。


指定工具栏提示的大小。 默认大小为 0。 使用滑块放大或缩小工具栏提示。


控制工具栏提示的透明度。 设置的值越低，工具栏提示的透明度越低。 值设置为 0 时工具栏提示为不透明。


指定将设置应用于所有的绘图工具栏提示还是仅用于动态输入工具栏提示。 （DYNTOOLTIPS 系统变量）


将设置应用于所有的工具栏提示，从而替代操作系统中的设置。


将这些设置仅应用于动态输入中使用的绘图工具栏提示。


标识选定要附着的 DWF 文件，从“选择 DWF 文件”对话框中选择未附着的 DWF 文件，或从先前已附着的 DWF 参考底图列表中选择。 要添加已附着 DWF 参考底图的另一实例，请从列表中选择 DWF 名称。


打开“选择 DWF 文件”对话框（标准文件选择对话框）。 如果选择“视图”?“预览”，将显示选定文件的预览。


显示 DWF 文件所在的路径。


显示附着 DWF 文件时与图形一起保存的路径。 路径取决于“路径类型”设置。


显示在 DWF 文件中找到的所有图纸。 如果 DWF 文件仅包含单张图纸，则将列出该图纸。


指定与附着 DWF 参考底图一起保存的三种文件夹路径信息之一：绝对路径、相对路径和无路径。 有关每个选项的完整说明，请参见《用户手册》中的设置参照图形的路径。


指定选定 DWF 文件的插入点。 默认设置是“在屏幕上指定”。 默认插入点是 (0,0,0)。


设置 X 坐标值。


设置 Y 坐标值。


设置 Z 坐标值。


指定选定 DWF 参考底图的比例因子。


指定选定 DWF 参考底图的旋转角度。


为尝试附着的 DWF 参考底图输入唯一名称。


显示文件图标和文件名。


显示文件类型、文件位置和文件大小。


显示文件的 MS-DOS 名称、创建时间、上次修改和访问的日期和时间。


显示系统级文件属性。 可在 Windows 资源管理器中修改这些值。


表明是只读文件，不会被意外修改或删除。


表明为应存档的文件。 此设置用于确定应该备份哪些文件。


表明是隐藏文件，除非已知文件名，否则无法查看或使用该文件。


表明是系统文件。 不能为图形设置“系统”属性。


指定搜索该图形时要用的标题。 该标题可以与图形文件名不一样。


指定图形的主题。 可以用主题名将具有相同主题的图形分为一组。


指定图形的作者。 作者名只能由用户输入或修改。 要修改作者，请删除现有名字并输入新名字。


指定用于定位图形的关键字。


用户可在此添加图形注释。


指定为图形中插入的所有相关链接使用的基地址。 可以指定 Internet 地址，例如，ftp://www.autodesk.com.cn，也可以指定网络驱动器上的文件夹路径。


显示图形创建的日期和时间。 此值存储在 TDCREATE 系统变量中。


显示图形上次修改的日期和时间。 此值存储在 TDUPDATE 系统变量中。


显示上一次修改此文件的用户。 最近编辑者的名称存储在 LOGINNAME 系统变量中。


显示修订次数。


显示编辑该图形的总时间。 此值存储在 TDINDWG 系统变量中。


列出当前图形中自定义特性的名称和值。


显示“添加自定义特性”对话框，从中可以输入新的自定义特性的名称和值。 名称必须唯一。 值可以保留为空。


删除列表中选定的自定义特性。


为自定义特性指定一个唯一的名称。 名称最多可以包含 255 个字符。 不允许使用以下字符：星号 (*)、等号 (=)、小于号和大于号 (<>)、斜杠 (/)、反斜杠 (\)、引号 (")、单引号 (`)、竖杠 (|)、冒号 (:) 和分号 (;)。


指定特性的值。 值可以保留为空。


编辑其属性的块的名称。


标识属性的标记。


在使用定点设备选择块时临时关闭对话框。


更新已更改属性的图形，并保持增强属性编辑器打开。


列出选定的块实例中的属性并显示每个属性的标记、提示和值。


为选定的属性指定新值。 要将一个字段用作该值，请单击鼠标右键，然后单击快捷菜单中的“插入字段”，将显示“字段”对话框。


指定属性文字的文字样式。 将文字样式的默认值指定给在此对话框中显示的文字特性。


指定属性文字的对正方式（左对正、居中对正或右对正）。


指定属性文字的高度。


指定属性文字的旋转角度。


指定属性文字是否反向显示。


指定属性文字是否倒置显示。


设置属性文字的字符间距。 输入小于 1.0 的值将压缩文字。 输入大于 1.0 的值则扩大文字。


指定属性文字自垂直轴倾斜的角度。


指定属性所在图层。


指定属性的线型。


指定属性的颜色。


指定属性的打印样式。


指定属性的线宽。


提供了用于将哪些块包含在属性提取和块计数中的选项。


包括其他块中的嵌套块。


包括外部参照文件中的块。


计算块数量时，包括外部参照本身。


提供了计数块的选项。


仅计数模型空间中的块实例，不计数图纸空间布局中的块。 默认关闭。


计数整个图形中的所有块实例。 只有选择当前图形或多个图形时才可用。 默认打开。


根据图纸子集按层次结构列出要包含在传递包中的图纸。 在此选项卡中，从图纸集、图纸子集或图纸创建一个传递包。 创建时，必须已在图纸集管理器中打开图纸集，且必须在图纸集、图纸子集或图纸节点上单击鼠标右键后显示的快捷菜单中选择“电子传递”。


以层次结构树的形式列出要包含在传递包中的文件。 默认情况下，将列出与当前图形相关的所有文件（例如相关的外部参照、打印样式和字体）。 用户可以向传递包中添加文件或从中删除现有文件。 传递包不包含由 URL 引用的相关文件。


以表格的形式显示要包含在传递包中的文件。 默认情况下，将列出与当前图形相关的所有文件（例如相关的外部参照、打印样式和字体）。 用户可以向传递包中添加文件或从中删除现有文件。 传递包不包含由 URL 引用的相关文件。


打开标准文件选择对话框，从中可以选择要包括在传递包中的其他文件。 此按钮在“文件树”选项卡和“文件表”选项卡上都可用。


用户可在此输入与传递包相关的注释。 这些注释被包括在传递报告中。 通过创建 ASCII 文件，可以指定要包含在所有传递包中的默认注解样板，ASCII 文件的名为 etransmit.txt 。保存此文件的位置必须使用“选项”对话框中的“文件”选项卡上的“支持文件搜索路径”选项进行指定。


列出以前保存的传递设置。 默认传递设置命名为 STANDARD。 单击以选择其他传递设置。 要创建一个新的传递设置或修改列表中现有的传递设置，请单击“传递设置”。 单击鼠标右键，显示具有若干选项的快捷菜单。


显示“传递设置”对话框，从中可以创建、修改和删除传递设置。


显示包含在传递包中的报告信息。 包括用户输入的所有传递注解，以及自动生成的分发注解，详细介绍了使传递包正常工作所需采取的步骤。 例如，如果在一个传递图形中检测到 SHX 字体，系统将说明将这些文件复制到什么位置才能在安装传递软件包的系统上检测到它们。 如果创建了默认注释的文本文件，则注释也将包含在报告中。


列出传递设置。


创建一个新的传递设置。


重命名当前亮显的传递设置。


显示“修改传递设置”对话框，从中可以指定传递包的选项。


删除当前亮显的传递设置。


显示传递设置列表。 复选要输入到当前图纸集的传递设置。


显示将与选定的传递设置一起存储的可选说明。


显示当前图纸集的存储位置。


选中此选项后，将以当前图纸集的存储位置来替换输入的图纸集存储位置。


输入列表中显示有复选标记的传递设置。


指定创建的传递包的类型。


指定传递包中包含的所有图形要转换的文件格式。 可以从下拉列表中选择图形文件格式。


指定创建传递包的位置。 列出创建传递包的最后九个位置。 要指定一个新位置，请单击“浏览”按钮找到需要的位置。


打开标准文件选择对话框，从中可以定位创建传递包的位置。


指定命名传递包的方法。 显示传递包的默认文件名。 如果将传递包的类型设置为“文件夹”，则此选项不可用。


复制要传递的文件所在的文件夹的结构。 根文件夹在层次结构文件夹树中显示在最顶层。


定义图形相关文件的相对路径的源根文件夹，例如外部参照。


打开一个标准文件选择对话框，从中可以指定一个源根文件夹。


安装传递包时，所有文件都被安装到一个指定的目标文件夹中。


保留传递包中所有文件的文件夹结构，从而简化在其他系统上的安装。 如果将传递包保存到 Internet 位置，则此选项不可用。


包括与传递包关联的所有字体文件（TTF 和 SHX）。


包括带有附着到对象或面的材质的纹理。


创建传递包时启动默认的系统电子邮件应用程序，可以将传递包作为附件通过电子邮件形式发送。


将传递包中的打印机/绘图仪设置更改为“无”。 本地打印机/绘图仪设置通常与接收者无关。


将所有外部参照绑定到它们所附着的文件。


打开“传递 - 设置密码”对话框，从中可以为传递包指定一个密码。


在传递包中包含图纸集数据 (DST) 文件、标注和标签块 (DWG) 文件以及关联的图形样板 (DWT) 文件。


输入传递设置的说明。 此说明显示在“创建传递”对话框的传递文件设置列表下。 用户可以选择列表中的任何传递设置以显示其说明。


显示当前传递设置的名称。


指定要查找的字符串。 输入包含任意通配符的文字字符串，或从列表中选择最近使用过的六个字符串中的一个。


指定用于替换找到文字的字符串。 输入字符串，或从列表中最近使用过的六个字符串中选择一个。


指定是在整个图形中查找还是仅在当前选择中查找。 如果已选择某选项，“当前选择”将为默认值。 如果未选择任何选项，“整个图形”将为默认值。 可以用“选择对象”按钮临时关闭该对话框，并创建或修改选择集。


暂时关闭对话框，允许用户在图形中选择对象。 按 ENTER 键返回该对话框。 当选择对象时，“搜索范围”将显示“当前选择”。


显示“查找和替换选项”对话框，从中可以定义要查找对象类型以及要查找的文字。


查找在“查找字符串”中输入的文字。 如果没有在“查找字符串”里输入文字，则该选项不可用。 在“上下文”区域中显示找到的文字。 一旦找到第一个匹配的文本，“查找”选项变为“查找下一个”。用“查找下一个”可以查找下一个匹配的文本。


用“改为”中输入的文字替换找到的文字。


查找所有与“查找字符串”中输入的文字匹配的文本，并用“改为”中输入的文字替换。 “搜索范围”设置用于控制是在整个图形中查找和替换文字，还是在当前选择中查找和替换文字。 状态区对替换进行确认并显示替换次数。


查找并选择所有包含“查找字符串”中输入的文字的已加载对象。 只有当“搜索范围”设置为“当前选择”时，此选项才可用。 当选择“全部选择”时，该对话框将关闭，命令行将显示一条信息说明找到并选择的对象数目。 注意，“全部选择”并不替换文字；将忽略“改为”中的任何文字。


显示当前图形中包含查找或替换结果的区域。 尽管将搜索模型空间和图形中定义的所有布局，但只能对当前“模型”或布局选项卡中的文字进行缩放。 当缩放到在多行文本对象中找到的文字时，有时找到的字符串可能不在图形的可视区里显示。


指定在其中找到文字的对象类型。


在上下文中显示并亮显当前找到的字符串。 如果单击“查找下一个”，将会刷新“上下文”区域并在上下文中显示下一个找到的字符串。


显示查找和替换的确认信息。


指定在搜索中要包括的对象类型。 默认情况下，选定所有选项。


将“查找字符串”中的文字的大小写作为搜索条件的一部分。


只查找与“查找字符串”中的文字完全匹配的文字。 例如，如果选择“全字匹配”然后搜索“Front Door”，则“查找”不会找到文字字符串“Front Doormat”。


指定将展平表示作为块插入当前图形中。


使用新创建的块替换图形中现有的块。


在图形中选择要替换的块时，请暂时关闭此对话框。 完成块选择后，按 ENTER 键重新显示“平面摄影”对话框。


表明某块是否已被选定。


将块保存到外部文件。


包含设置展平视图中非暗显直线的颜色和线型的控件。


设置展平视图中非暗显直线的颜色。


设置视图中非暗显直线的线型。


控制图形中的暗显直线是否显示在展平视图中，并设置这些暗显直线的颜色和线型。


控制是否在展平表示中显示暗显直线。 选定后，二维展平表示将显示其他对象隐藏的直线。


设置展平视图中位于几何图形后的直线颜色。


设置展平视图中位于几何图形后的线型。


根据围绕指定点构成封闭区域的现有对象确定边界。 对话框将暂时关闭，系统将会提示拾取一个点。


根据构成封闭区域的选定对象确定边界。 对话框将暂时关闭，系统将会提示选择对象。


从边界定义中删除以前添加的任何对象。


围绕选定的图案填充或填充对象创建多段线或面域，并使其与图案填充对象相关联（可选）。


暂时关闭对话框，并使用当前的图案填充或填充设置显示当前定义的边界。 如果未定义边界，则此选项不可用。


控制图案填充或填充的关联。 关联的图案填充或填充在用户修改其边界时将会更新。 （HPASSOC 系统变量）


控制当指定了几个单独的闭合边界时，是创建单个图案填充对象，还是创建多个图案填充对象。 （HPSEPARATE 系统变量）


为图案填充或填充指定绘图次序。 图案填充可以放在所有其他对象之后、所有其他对象之前、图案填充边界之后或图案填充边界之前。 （HPDRAWORDER 系统变量）


使用选定图案填充对象的图案填充或填充特性对指定的边界进行图案填充或填充。 HPINHERIT 将控制是由 HPORIGIN 还是由源对象来决定生成的图案填充的图案填充原点。 在选定图案填充要继承其特性的图案填充对象之后，可以在绘图区域中单击鼠标右键，并使用快捷菜单在“选择对象”和“拾取内部点”选项之间进行切换以创建边界。


关闭对话框，并使用当前图案填充设置显示当前定义的边界。 单击图形或按 ESC 键返回对话框。 单击鼠标右键或按 ENTER 键接受图案填充或填充。 如果没有指定用于定义边界的点，或没有选择用于定义边界的对象，则此选项不可用。


展开对话框以显示其他选项。


指定图案填充的类型和图案。


设置图案类型。 用户定义的图案基于图形中的当前线型。 自定义图案是在任何自定义 PAT 文件中定义的图案，这些文件已添加到搜索路径中。 可以控制任何图案的角度和比例。


列出可用的预定义图案。 最近使用的六个用户预定义图案出现在列表顶部。 HATCH 将选定的图案存储在 HPNAME 系统变量中。 只有将“类型”设置为“预定义”，该“图案”选项才可用。


显示“填充图案选项板”对话框，从中可以同时查看所有预定义图案的预览图像，这将有助于用户做出选择。


显示选定图案的预览图像。 可以单击“样例”以显示“填充图案选项板”对话框。 选定 SOLID 图案时，可以单击右箭头以显示颜色列表或“选择颜色”对话框“选择颜色”对话框。


列出可用的自定义图案。 六个最近使用的自定义图案将出现在列表顶部。 选定图案的名称存储在 HPNAME 系统变量中。 只有在“类型”中选择了“自定义”，此选项才可用。


显示“填充图案选项板”对话框，从中可以同时查看所有自定义图案的预览图像，这将有助于用户做出选择。


指定选定填充图案的角度和比例。


指定填充图案的角度（相对当前 UCS 坐标系的 X 轴）。 HATCH 将角度存储在 HPANG 系统变量中。


放大或缩小预定义或自定义图案。 HATCH 将比例存储在 HPSCALE 系统变量中。 只有将“类型”设置为“预定义”或“自定义”，此选项才可用。


对于用户定义的图案，将绘制第二组直线，这些直线与原来的直线成 90 度角，从而构成交叉线。 只有在“图案填充”选项卡上将“类型”设置为“用户定义”时，此选项才可用。 （HPDOUBLE 系统变量）


相对于图纸空间单位缩放填充图案。 使用此选项，可很容易地做到以适合于布局的比例显示填充图案。 该选项仅适用于布局。


指定用户定义图案中的直线间距。 HATCH 将间距存储在 HPSPACE 系统变量中。 只有将“类型”设置为“用户定义”，此选项才可用。


基于选定笔宽缩放 ISO 预定义图案。 只有将“类型”设置为“预定义”，并将“图案”设置为可用的 ISO 图案的一种，此选项才可用。


控制填充图案生成的起始位置。 某些图案填充（例如砖块图案）需要与图案填充边界上的一点对齐。 默认情况下，所有图案填充原点都对应于当前的 UCS 原点。


使用存储在 HPORIGINMODE 系统变量中的设置。 默认情况下，原点设置为 0,0。


指定新的图案填充原点。 单击此选项可使以下选项可用。


直接指定新的图案填充原点。


根据图案填充对象边界的矩形范围计算新原点。 可以选择该范围的四个角点及其中心。 （HPORIGINMODE 系统变量）


将新图案填充原点的值存储在 HPORIGIN 系统变量中。


显示原点的当前位置。


指定使用从较深着色到较浅色调平滑过渡的单色填充。 选择“单色”时，HATCH 将显示带有“浏览”按钮和“着色”和“染色”滑块的颜色样本。


指定在两种颜色之间平滑过渡的双色渐变填充。 选择“双色”时，HATCH 将显示颜色 1 和颜色 2 的带有“浏览”按钮的颜色样本。


指定渐变填充的颜色。 单击浏览按钮“...”以显示“选择颜色”对话框，从中可以选择 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 颜色、真彩色或配色系统颜色。 显示的默认颜色为图形的当前颜色。


指定一种颜色的渐浅（选定颜色与白色的混合）或着色（选定颜色与黑色的混合），用于渐变填充。


指定对称的渐变配置。 如果没有选定此选项，渐变填充将朝左上方变化，创建光源在对象左边的图案。


指定渐变填充的角度。 相对当前 UCS 指定角度。 此选项与指定给图案填充的角度互不影响。


指定在最外层边界内填充对象的方法。 如果不存在内部边界，则指定孤岛检测样式没有意义。 因为可以定义精确的边界集，所以一般情况下最好使用“普通”样式。


控制是否检测内部闭合边界（称为孤岛）。


从外部边界向内填充。 如果 HATCH 遇到内部孤岛，将关闭图案填充，直到遇到该孤岛内的另一个孤岛。 也可以通过在 HPNAME 系统变量的图案名称里添加 ,N 将填充方式设置为“普通”样式。


从外部边界向内填充。 如果 HATCH 遇到内部孤岛，将关闭图案填充。 此选项只对结构的最外层进行图案填充或填充，而结构内部保留空白。 也可以通过在 HPNAME 系统变量的图案名称里添加 ,O 将填充方式设置为“外部”样式。


忽略所有内部的对象，填充图案时将通过这些对象。 也可以通过在 HPNAME 系统变量的图案名称中添加 ,I 将填充方式设置为“忽略”样式。


指定是否将边界保留为对象，并确定应用于这些对象的对象类型。


根据临时图案填充边界创建边界对象，并将它们添加到图形中。


控制新边界对象的类型。 生成的边界对象可以是面域或多段线对象。 仅当选中“保留边界”时，此选项才可用。


定义当从指定点定义边界时要分析的对象集。 当使用“选择对象”定义边界时，选定的边界集无效。


提示用户选择用来定义边界集的对象。


设置将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。 默认值为 0，此值指定对象必须封闭区域而没有间隙。


使用“继承特性”创建图案填充时，这些设置将控制图案填充原点的位置。


显示所有预定义和自定义图案的预览图像。 此对话框在四个选项卡上组织图案，每个选项卡上的预览图像按字母顺序排列。 单击要选择的填充图案然后单击“确定”。


显示产品附带的所有 ANSI 图案。


显示已添加到搜索路径（在“选项”对话框的“文件”选项卡上设置）中的自定义 PAT 文件列表。


显示选定的自定义图案的预览图像。


将超链接附着到图形对象。


指定超链接的说明。 当文件名或 URL 对识别所链接文件的内容不是很有帮助时，此说明很有用。


指定要与超链接关联的文件或 Web 页。 该文件可存储在本地、网络驱动器或者 Internet 或 intranet 上。


显示最近链接的文件列表，可从中选择一个进行链接。


打开“浏览 Web - 选择超链接”对话框（标准文件选择对话框），从中可以浏览到需要与超链接相关联的文件。


打开浏览器，从中可导航到要与超链接关联的 Web 页。


打开“选择文档中的位置”对话框，可从中选择链接到图形中的命名位置。


显示与超链接关联的文件的路径。 如果选择了“超链接使用相对路径”，则只列出文件名。 如果不选择“超链接使用相对路径”，则列出文件名和完整的文件路径。


为超链接设置相对路径。 如果选择此选项，链接文件的完整路径并不和超链接一起存储。 将相对路径设置为 HYPERLINKBASE 系统变量指定的值，如果未指定 HYPERLINKBASE 的值，则将相对路径设置为当前图形路径。 如果没有选择此选项，则关联文件的完整路径和超链接一起存储。


指定将图形发布或打印到 DWF 文件时，DWG 超链接将转换为 DWF 文件超链接。


显示当前图形中命名视图的可扩展树状图，从中可选择一个进行链接。


指定电子邮件地址。


指定电子邮件的主题。


列出最近使用过的电子邮件地址，可从中选择一个用于超链接。


从选定的对象中删除超链接。


显示链接图形中命名位置的可扩展的树状图，可以从中选择一个命名位置进行链接。


控制图像的亮度，从而间接控制图像的对比度。 取值范围在 0 到 100 之间。 此值越大，图像就越亮，增大对比度时变成白色的像素点也会越多。 左移滑动条将减小该值，右移滑动条将增大该值。


控制图像的对比度，从而间接控制图像的褪色效果。 取值范围在 0 到 100 之间。 此值越大，每个像素就会在更大程度上被强制使用主要颜色或次要颜色。 左移滑动条将减小该值，右移滑动条将增大该值。


控制图像的褪色效果。 取值范围在 0 到 100 之间。 值越大，图像与当前背景色的混合程度就越高。 值为 100 时，图像完全溶进背景中。 改变屏幕的背景色可以将图像褪色至新的颜色。 打印时，褪色的背景色为白色。 左移滑动条将减小该值，右移滑动条将增大该值。


显示选定图像的预览图。 预览图像将进行动态更新来反映对亮度、对比度和褪色度的设置的修改。


将亮度、对比度和褪色度重置为默认设置（分别为 50、50 和 0）。


标识要附着的选定图像，可以从“选择图像文件”对话框中选择（未附着过的图像），也可以从以前附着过的图像列表中选择。 要添加已附着的图像文件的另一个实例，可以从列表中选择图像名然后单击“确定”。


打开“选择图像文件”对话框（标准文件选择对话框）。 如果选择“显示预览”，将显示选定文件的预览。


显示定位图像文件的路径。


显示图像文件附着到当前图形时指定的路径。


指定三种文件夹路径信息之一以与附着图像一起保存：绝对路径、相对路径和无路径。 有关每个选项的完整说明，请参见《用户手册》中的设置参照图形的路径。


指定选定图像的插入点。 默认值是“在屏幕上指定”。 默认插入点是 (0,0)。


直接输入到命令行或定点设备。 如果未选择“在屏幕上指定”，则需输入插入点的 X、Y 和 Z 坐标值。


设置 X 坐标值。


设置 Y 坐标值。


设置 Z 坐标值。


指定选定图像的缩放比例因子。 如果选择“在屏幕上指定”，可用命令行或定点设备直接输入。 如果没有选择“在屏幕上指定”，则请输入比例因子的值。 默认比例因子是 1。


指定选定图像的旋转角度。 如果选择了“在屏幕上指定”选项，可以一直等到退出该对话框后再用定点设备旋转对象或在命令行输入旋转角度值。 如果未选择“在屏幕上指定”选项，则可以在对话框里输入旋转角度值。 默认旋转角度是 0。


显示有关选定图像的信息。


显示有关选定图像的垂直和水平分辨率的信息。


显示有关选定图形的默认单位的信息。 图像将以默认宽度和高度显示（以像素为单位）。


显示有关选定图形的像素宽度和高度的信息。


显示有关选定图形的默认单位大小的信息。 无单位图像的默认单位值是“无单位”。 图像的大小自动转换为 AutoCAD 单位，并以默认的宽度和高度显示。


指定要插入块的名称，或指定要作为块插入的文件的名称。


打开“选择图形文件”对话框（标准文件选择对话框），从中可选择要插入的块或图形文件。


指定块的路径。


显示要插入的指定块的预览。 预览右下角的发亮螺栓图标表明该块为动态块。


指定块的插入点。


用定点设备指定块的插入点。


设置 X 坐标值。


设置 Y 坐标值。


设置 Z 坐标值。


指定插入块的缩放比例。 如果指定负的 X、Y 和 Z 缩放比例因子，则插入块的镜像图像。


用定点设备指定块的比例。


设置 X 比例因子。


设置 Y 比例因子。


设置 Z 比例因子。


为 X、Y 和 Z 坐标指定单一的比例值。 为 X 指定的值也反映在 Y 和 Z 的值中。


在当前 UCS 中指定插入块的旋转角度。


用定点设备指定块的旋转角度。


设置插入块的旋转角度。


显示有关块单位的信息。


指定插入块的 INSUNITS 值。


显示单位比例因子，该比例因子是根据块的 INSUNITS 值和图形单位计算的。


分解块并插入该块的各个部分。 选定“分解”时，只可以指定统一比例因子。


指定干涉对象的视觉样式。 (INTERFEREOBJVS)


指定干涉对象的颜色。 (INTERFERECOLOR)


亮显实体的干涉对。


亮显从干涉对中创建的干涉对象。


指定检查干涉时视口的视觉样式。 (INTERFEREVPVS)


显示执行 INTERFERE 命令时，在每组之间找到的干涉数目。


显示第一组中选定的对象数目。


显示第二组中选定的对象数目。


显示选定对象中找到的干涉数目。


亮显上一个干涉对象。


亮显下一个干涉对象。


使用“上一个”和“下一个”时缩放干涉对象。


关闭对话框并启动 ZOOM 命令。


关闭对话框并启动 PAN 命令。


关闭对话框并启动 3DORBIT 命令。


关闭对话框时删除干涉对象。


如果选定该选项，将关闭对话框并删除干涉对象。


显示“图层过滤器特性”对话框，从中可以根据图层的一个或多个特性创建图层过滤器。


创建图层过滤器，其中包含选择并添加到该过滤器的图层。


显示图层状态管理器，从中可以将图层的当前特性设置保存在命名图层状态中，并且以后可以恢复这些设置。


创建新图层。 列表将显示名为 LAYER1 的图层。 该名称处于选定状态，因此可以立即输入新图层名。 新图层将继承图层列表中当前选定图层的特性（颜色、开或关状态等）。


将选定图层标记为要删除的图层。 单击“应用”或“确定”时，将删除这些图层。 只能删除未被参照的图层。 参照的图层包括图层 0 和 DEFPOINTS、包含对象（包括块定义中的对象）的图层、当前图层以及依赖外部参照的图层。


将选定图层设置为当前图层。 将在当前图层上绘制创建的对象。 （CLAYER 系统变量）


显示当前图层的名称。


输入字符时，按名称快速过滤图层列表。 关闭图层特性管理器时，不保存此过滤器。


显示当前过滤器的名称、列表视图中显示的图层数和图形中的图层数。


显示所有不满足选定图层特性过滤器中条件的图层。


在列表视图中显示图标以指示图层是否正被使用。 在具有多个图层的图形中，清除此选项可提高性能。 （SHOWLAYERUSAGE 系统变量）


通过应用当前图层过滤器，控制“图层”工具栏的图层列表中的图层显示。


显示图形中图层和过滤器的层次结构列表。 顶层节点（“全部”）显示图形中的所有图层。 过滤器按字母顺序显示。 “所有使用的图层”过滤器是只读过滤器。


显示图层和图层过滤器及其特性和说明。 如果在树状图中选定了一个图层过滤器，则列表视图将仅显示该图层过滤器中的图层。 树状图中的“全部”过滤器将显示图形中的所有图层和图层过滤器。 当选定某一个图层特性过滤器并且没有符合其定义的图层时，列表视图将为空。 可以使用标准键盘选择方法。 若要修改选定过滤器中某一选定图层或所有图层的一个特性，请单击该特性的图标。 当图层过滤器中显示了混合图标或“多种”时，表明在过滤器的所有图层中，该特性互不相同。


提供用于输入图层特性过滤器名称的空间。


在图层过滤器样例中显示图层特性过滤器定义的样例。


显示图层的特性。 可以使用一个或多个特性来定义过滤器。 例如，可以将过滤器定义为显示所有红或蓝并且正在使用的图层。 若要包括多种颜色、线型或线宽，请在下一行复制该过滤器，然后选择其他设置。


按照定义的方式显示过滤的结果。 过滤器预览将显示选定此过滤器后，将显示在图层特性管理器的图层列表中的图层。


列出图形中保存的命名图层状态、保存它们的空间以及可选说明。


显示“要保存的新图层状态”对话框，从中可以为新命名的图层状态提供名称和说明。


删除选定的命名图层状态。


显示标准文件选择对话框，从中可以将先前输出的图层状态 (LAS) 文件加载到当前图形。 输入图层状态文件可能导致创建其他图层。


显示标准文件选择对话框，从中可以将选定的命名图层状态保存到图层状态 (LAS) 文件中。


指定恢复选定命名图层状态时，要恢复的图层状态设置和图层特性。 在“模型”选项卡上保存命名图层状态时，“当前视口已冻结/解冻”和“新视口冻结/解冻”复选框不可用。


选择所有设置。


从所有设置中删除选择状态。


恢复命名图层状态时，关闭未保存设置的新图层，以使图形看起来与保存命名图层状态时一样。


将图形中所有图层的状态和特性设置恢复为先前保存的设置。 仅恢复保存该命名图层状态时，选定的图层状态和特性设置。


关闭图层状态管理器并保存更改。


为要保存的新图层状态指定名称。


（可选）提供图层状态管理器中显示的图层状态的说明。


显示当前图形中已加载的线型列表。


显示“加载或重载线型”对话框，从中可以将选定的线型加载到图形中并将其添加到线型列表。


显示要应用的可用线宽。 可用线宽由图形中最常用的固定值组成。 选择线宽以将其应用。


显示上一个线宽。 创建图层时，指定的默认线宽为“默认”（按默认值 0.01 英寸或 0.25 毫米打印）。 （LWDEFAULT 系统变量）


显示指定给图层的新线宽。


在当前图形中指定要转换的图层。 可以通过在“转换自”列表中选择图层或通过提供选择过滤器指定图层。


用可包括通配符的命名方式，在“转换自”列表中指定要选择的图层。 有关有效通配符的列表，请参见《用户手册》的对图层列表进行过滤和排序中的表格。 由选择过滤器指示的图层与上一次选择的任意图层一起选定。


选择在“选择过滤器”中指定的图层。


将“转换自”中选定的图层映射到“转换为”中选定的图层。


映射在两个列表中具有相同名称的所有图层。


列出可以将当前图形的图层转换为哪些图层。


使用图形、图形样板或所指定的标准文件加载“转换为”列表中的图层。 如果指定的文件包含保存过的图层映射，则那些映射将被应用到“转换自”列表中的图层上，并且显示在“图层转换映射”中。


定义一个要在“转换为”列表中显示并用于转换的新图层。 如果在选择“新建”之前选择“转换为”图层，则选定图层的特性将作为新图层的默认特性使用。 不能使用与现有图层相同的名称创建新图层。


列出要转换的所有图层以及图层转换后所具有的特性。 可以在该列表中选择图层，然后使用“编辑”编辑图层特性。


打开“编辑图层”对话框，从中可以编辑选定择的转换映射。 可以修改图层的线型、颜色和线宽。 如果涉及转换的所有图形均采用打印样式，则还可以为映射修改此打印样式。


从“图层转换贴图”列表中删除选定的转换贴图。


将当前图层转换贴图保存为一个文件以便日后使用。


打开“设置”对话框，从中可以自定义图层转换的过程。


开始对已映射图层进行图层转换。


指定每一个已转换对象是否采用指定给其图层的颜色。 如果选定该选项，每个对象将呈现各自图层的颜色。 如果不选择该选项，每个对象将保持其初始颜色。


指定每一个已转换对象是否采用指定给其图层的线型。 如果选择该选项，每个对象将呈现各自图层的线型。 如果不选择该选项，每个对象将保持其初始线型。


指定是否转换块中嵌套的对象。 如果选择该选项，块中嵌套的对象将转换。 如果不选择该选项，块中嵌套的对象将不转换。


指定是否创建详细说明转换结果的日志文件。 如果选择该选项，将在与转换图形相同的文件夹中创建日志文件。 该日志文件与已转换的图形的名称相同，文件扩展名为 .log。 如果不选择“写入转换日志”选项，将不创建日志文件。


指定将在绘图区域中显示的图层。 如果选择此选项，仅在绘图区域中显示那些在“图层转换器”对话框中选择的图层。 如果不选择此选项，将显示图形中的所有图层。


指定图层名。


指定图层线型。


指定图层颜色。


指定图层线宽。


指定图层打印样式。 如果“图层转换器”参照的所有图形都使用已命名打印样式，则仅可修改打印样式。


打开和关闭活动过滤器。 选定该复选框时，列表将仅显示那些与活动过滤器匹配的图层。 清除该复选框时，将显示完整的图层列表。 （仅当存在活动过滤器时，该选项才可用。） 若要打开活动的过滤器，请在过滤器列表中输入通配符并按 ENTER 键，或选择已保存的过滤器。


如果过滤器处于活动状态，则将显示该过滤器中定义的图层列表。 如果无过滤器处于活动状态，则将显示图形中的图层列表。 双击图层以将其设置为“总显示”（将在图层左侧显示星号）。 在图层列表中单击鼠标右键以显示更多选项。


选择对象及其图层。


过滤图层列表。 输入通配符并按 ENTER 键，来仅显示并亮显那些名称与通配符匹配的图层。 单击鼠标右键来保存和删除过滤器。 过滤器列表仅显示已保存的过滤器。


当未参照选定的图层时，将其从图形中清理掉。 有关可清理图层的列表，请在“图层”列表中的任意处单击鼠标右键，然后单击“选择未参照的图层”。 “图层”列表中将亮显未参照的图层。 可以清理这些图层。


退出该对话框时，将图层恢复为先前的状态。 如果清除该复选框，则将保存所作的任何更改。


确定在线型列表中显示哪些线型。 可以根据以下两方面过滤线型：是否依赖外部参照或是否被对象参照。


根据与选定的过滤条件相反的条件显示线型。 符合反向过滤条件的线型显示在线型列表中。


显示“加载或重载线型”对话框，从中可以将 acad.lin 文件中选定的线型加载到图形并将它们添加到线型列表。


将选定线型设置为当前线型。 将当前线型设置为“随层”，意味着对象采用指定给特定图层的线型。 将线型设置为随块，意味着对象采用 CONTINUOUS 线型，直到它被编组为块。 不论何时插入块，全部对象都继承该块的线型。 该线型名称存储在 CELTYPE 系统变量中。


从图形中删除选定的线型。 只能删除未使用的线型。 不能删除随层、随块和 CONTINUOUS 线型。


控制是否显示线型管理器的“详细信息”部分。


显示当前线型的名称。


在“线型过滤器”中，根据指定的选项显示已加载的线型。 要迅速选定或清除所有线型，请在线型列表中单击鼠标右键以显示快捷菜单。


提供访问特性和附加设置的其他途径。


显示选定线型的名称，可以编辑该名称。 线型名称最多可以包含 255 个字符。 线型名称可包含字母、数字、空格和以下特殊字符：美元符号 ($)、连字符 (-)和下划线 (_)。 线型名称不能包含以下特殊字符：逗号 (,)、冒号 (:)、等号 (=)、问号 (?)、星号 (*)、大于号和小于号 (>?<)、斜杠和反斜杠 (/?\)、竖杠 (|)、引号(") 或单引号 (`)。


显示选定线型的说明，可以编辑该说明。


按相同的比例在图纸空间和模型空间缩放线型。 当使用多个视口时，该选项很有用。 （PSLTSCALE 系统变量）


显示用于所有线型的全局缩放比例因子。 （LTSCALE 系统变量）


设置新建对象的线型比例。 生成的比例是全局比例因子与该对象的比例因子的乘积。 （CELTSCALE 系统变量）


将线型比例设置为标准 ISO 值列表中的一个。 生成的比例是全局比例因子与该对象的比例因子的乘积。


显示“选择线型文件”对话框，从中可以选择其他线型 (LIN) 文件。


显示当前 LIN 文件名。 可以输入另一个 LIN 文件名或单击“文件”按钮，从“选择线型文件”对话框中选择其他文件。


显示可以加载的线型。 要选定或清除列表中的全部线型，单击鼠标右键并选定“选择全部”或“清除全部”。


指定实体或曲面在横截面之间是直纹（直的），并且在横截面处具有鲜明边界。 （LOFTNORMALS 系统变量）


指定在横截面之间绘制平滑实体或曲面，并且在起点和终点横截面处具有鲜明边界。 （LOFTNORMALS 系统变量）


控制实体或曲面在其通过横截面处的曲面法线。 （LOFTNORMALS 系统变量）


控制放样实体或曲面的第一个和最后一个横截面的拔模斜度和幅值。 拔模斜度为曲面的开始方向。 0 定义为从曲线所在平面向外。 介于 1 和 180 之间的值表示向内指向实体或曲面。 介于 181 和 359 之间的值表示从实体或曲面向外。 （LOFTNORMALS 系统变量）


指定起点横截面的拔模斜度。 （LOFTANG1 系统变量）


在曲面开始弯向下一个横截面之前，控制曲面到起点横截面在拔模斜度方向上的相对距离。 （LOFTMAG1 系统变量）


指定终点横截面拔模斜度。 （LOFTANG2 系统变量）


在曲面开始弯向上一个横截面之前，控制曲面到端点横截面在拔模斜度方向上的相对距离。 （LOFTMAG2 系统变量）


闭合和开放曲面或实体。 使用该选项时，横截面应该形成圆环形图案，以便放样曲面或实体可以形成闭合的圆管。 （LOFTPARAM 系统变量）


将当前设置应用到放样实体或曲面，然后在绘图区域中显示预览。


显示可用线宽值。 线宽值由包括“随层”、“随块”和“默认”在内的标准设置组成。 LWDEFAULT 系统变量设置默认 值，该系统变量的初始值为 0.01 英寸或 0.25 毫米。 所有新图层中的线宽都使用默认设置。 值为 0 的线宽以指定打印设备上可打印的最细线进行打印，在模型空间中则以一个像素的宽度显示。


显示当前线宽。 要设置当前线宽，请从线宽列表中选择一种线宽然后选择“确定”。


指定线宽是以毫米显示还是以英寸显示。 也可以使用 LWUNITS 系统变量设置“列出单位”。


以毫米为单位指定线宽值。


以英寸为单位指定线宽值。


控制线宽是否在当前图形中显示。 如果选择此选项，线宽将在模型空间和图纸空间中显示。 也可以使用系统变量 LWDISPLAY 设置“显示线宽”。 当线宽以大于一个像素的宽度显示时，重生成时间会加长。 当图形的线宽处于打开状态时，如果发现性能下降，请清除“显示线宽”选项。 此选项不影响对象打印的方式。


控制图层的默认线宽。 初始的默认线宽是 0.01 英寸或 0.25 毫米。 （LWDEFAULT 系统变量）


控制“模型”选项卡上线宽的显示比例。 在“模型”选项卡上，线宽以像素为单位显示。 用以显示线宽的像素宽度与打印所用的实际单位数值成比例。 如果使用高分辨率的显示器，则可以调整线宽的显示比例，从而更好地显示不同的线宽宽度。 “线宽”列表列出了当前线宽显示比例。


指定要复制到目标对象的源对象的基本特性和特殊特性。


将目标对象的颜色更改为源对象的颜色。 此选项适用于所有对象。


将目标对象的图层更改为源对象的图层。 此选项适用于所有对象。


将目标对象的线型更改为源对象的线型。 此选项适用于除属性、图案填充、多行文字、点和视口之外的所有对象。


将目标对象的线型比例因子更改为源对象的线型比例因子。 此选项适用于除属性、图案填充、多行文字、点和视口之外的所有对象。


将目标对象的线宽更改为源对象的线宽。 此选项适用于所有对象。


将目标对象的厚度更改为源对象的厚度。 此选项仅适用于圆弧、属性、圆、直线、点、二维多段线、面域、文字和宽线。


将目标对象的打印样式更改为源对象的打印样式。 如果正在使用颜色相关打印样式模式（系统变量 PSTYLEPOLICY 设置为 1），此选项将不可用。 适用于所有对象（应用抖动边修改器的对象除外）。


除基本的对象特性之外，将目标对象的标注样式更改为源对象的标注样式。 此选项仅适用于标注、引线和公差对象。


除基本的对象特性之外，将目标多段线的宽度和线型生成特性更改为源多段线的宽度和线型生成特性。 源多段线的拟合/平滑特性和标高不会传递到目标多段线。 如果源多段线具有不同的宽度，则其宽度特性不会传递到目标多段线。


除基本的对象特性之外，将更改应用到对象的材质。 如果没有为源对象而是为目标对象指定了材质，则将从目标对象中删除材质。


除基本的对象特性之外，将目标对象的文字样式更改为源对象的文字样式。 此选项仅适用于单行文字和多行文字对象。


除对象的基本特性，还更改以下目标图纸空间视口的特性以匹配源视口的相应特性：开/关、显示锁定、标准或自定义比例、着色打印、捕捉、栅格以及 UCS 图标的可见性和位置。


除基本的对象特性之外，将更改阴影显示。 对象可以投射阴影、接收阴影、投射和接收阴影或者可以忽略阴影。


除基本的对象特性之外，将目标对象的图案填充特性更改为源对象的图案填充特性。 要与图案填充原点相匹配，请使用 HATCH 或 HATCHEDIT 命令中的“继承特性”。 此选项仅适用于填充对象。


除基本的对象特性之外，将目标对象的表样式更改为源对象的表样式。 此选项仅适用于表对象。


列出图形中所有已使用和未使用的材质。 将材质拖动到图层列表中的图层上以将材质附着到该图层。


列出图形中以及附着到图形的所有外部参照中的所有图层。 将材质附着到图层后，该材质将显示在该图层旁边。 使用“删除”按钮可将材质从图层拆离。


使用固定比例或真实世界比例缩放位图，以适合面或对象尺寸。


使位图适合面或对象尺寸。


选中该选项后，将在对象上不断显示位图，直到位图适合对象尺寸。 清除该选项后，只在对象上显示一次位图。


指定缩放时要使用的单位。 选择“无”以使用固定比例。 选择要以真实世界单位缩放的单位类型。 当选择“适合对象尺寸”时，此选项不可用。


锁定位图的形状。 原始 U 平铺和 V 平铺的值基于位图的宽高比。 为两者中较大的一个指定值 1，为另一个指定可保持宽高比不变的值。 当长度或宽度的值改变时，另一个值会根据需要改变以保持形状。


沿 U 轴调整位图的平铺。 更改此值时预览将随之更新。 可以通过移动预览旁边的滑块来交互设置该值。


沿 V 轴调整位图的平铺。 更改此值时预览将随之更新。 可以通过移动预览旁边的滑块来交互设置该值。


放大或缩小预览。 使用减号按钮和加号按钮。


显示更改设置时随之更新的面或对象上的位图预览。 在方形内部单击并拖动以调整 U 偏移和 V 偏移。 在方形外部单击以旋转图像。


沿 U 轴调整位图的平铺。 更改此值时预览将随之更新。


沿 V 轴调整位图的平铺。 更改此值时预览将随之更新。


沿 U 轴移动位图的起点。 可以通过移动预览中的方形来交互式设置该值。


沿 V 轴移动位图的起点。 可以通过移动预览中的方形来交互设置该值。


绕 UVW 坐标系的 W 轴旋转位图。 旋转不适用于球面贴图和柱面贴图。 使用 MATERIALMAP 显示可以旋转球面贴图和柱面贴图的夹点工具。


重置为打开对话框时显示的值。


设置光标所在段落或选定段落的缩进。


设置当前段落或选定段落的首行缩进。


设置当前段落或选定段落的缩进。


设置当前段落或选定段落的制表位。 文字框下面的列表显示了当前制表位。


将“制表位”框中的值复制到该框下面的列表中。


从列表中删除选定的制表位。


在文字后放置不透明背景。


指定文字周围不透明背景的大小。 该值是基于文字高度的。 偏移因子 1.0 非常适合多行文字对象。 比例设为 1.5 时，背景宽度是文字高度的 1.5 倍。


指定背景的颜色。


提供与图形背景色一致的背景。


指定不透明背景的颜色。 可以从颜色列表中选择一种颜色或单击“选择颜色”，打开“选择颜色”对话框。


改变堆叠分数的分子和分母。


编辑上面的数字或堆叠分数中的分子。


编辑下面的数字或堆叠分数中的分母。


编辑堆叠分数的样式、位置或字号。


指定堆叠文字的样式格式：公差、水平分数、斜分数。


指定分数如何对齐。 默认为置中对齐。 同一个对象中的所有堆叠文字使用同一种对齐方式。


控制堆叠文字的大小占当前文字样式大小的百分比（从 25% 到 125%）。 默认文字大小是 70%。


将新设置保存为默认值或把当前堆叠文字的设置恢复为以前的默认值。


显示“自动堆叠特性”对话框。 自动堆叠仅堆叠紧邻“^”、“/”或“#”前后的数字字符。 要堆叠非数字字符或包含空格的文字，请选择要堆叠的文字，然后选择“堆叠”按钮。


自动堆叠在“^”、“/”或“#”前后输入的数字字符。 例如，如果在非数字字符或空格之后输入 1#3，则输入的文字自动堆叠为斜分数。


删除整数和分数之间的空格。 此选项仅在自动堆叠打开时可用。


当启用自动堆叠时，把斜杠字符转换成斜分数。


当启用自动堆叠时，把字符“/”转换成水平分数。


禁止显示“自动堆叠特性”对话框。 当前特性设置适用于所有堆叠文字。 如果没有选择此选项，当在空格或非数字字符前输入两个用“^”、“/”或“#”标记隔开的数字时，AutoCAD 将自动显示“自动堆叠特性”对话框。


定义新图形的设置。 “从头开始”将使用英制或公制默认设置创建新图形。 “使用样板”将使用所选图形样板中所定义的设置创建新图形。 “使用向导”将使用“快速”向导或“高级”向导中指定的设置创建新图形。 （使用 NEW 命令时，对话框中的第一个选项“打开图形”不可用。 要打开现有图形，请使用 OPEN 命令。）


显示选定测量单位设置的说明。


列出图形样板文件位置（在“选项”对话框中指定）中当前存在的所有 DWT 文件。 选择一个文件作为新图形的基础。


显示选定文件的预览图像。


显示“选择样板文件”对话框（标准文件选择对话框），从中可以访问“选择样板”列表中没有的样板文件。


显示选定样板的说明。 如果要创建自己的样板，可以使用“样板说明”对话框指定要显示在此处的文字。 请参见 SAVEAS 命令。


使用逐步指南来设置图形。 可以从以下两个向导中选择：“快速设置”向导和“高级设置”向导。


显示选定向导的说明。


提供对预定义位置的快速访问。 可以通过将“位置”列表中的图标拖至新位置来重新排列图标。 要向“位置”中添加新图标，请从该列表中拖动文件夹。 在“位置”上单击鼠标右键将显示快捷菜单，此菜单具有添加、删除和修改图标选项，或恢复已删除的默认图标选项。 但不能删除 Autodesk? Buzzsaw? 图标。 对“位置”列表所做的修改将会影响所有标准文件选择对话框。


显示当前文件夹或驱动器。 单击箭头查看文件夹路径的层次结构并浏览路径树、其他驱动器、网络连接、FTP 位置或者 Web 文件夹（“Web 文件夹”或“我的网络位置”，取决于用户的操作系统版本）。 可以在 Windows 资源管理器中创建 Web 文件夹。 关于 Web 文件夹的详细信息，请咨询系统管理员或参见 Windows 资源管理器帮助。 要控制是否跨任务存储每个特定的标准文件选择对话框中上一次使用的路径，请使用 REMEMBERFOLDERS 系统变量。


返回到上一个文件位置。


回到当前路径树的上一级。


显示“浏览 Web”对话框，使用此对话框可以访问和存储 Internet 上的文件。


删除选定的文件或文件夹。


用指定的名称在当前路径中创建一个新文件夹。


控制“文件”列表或“文件夹”列表的外观，并为“文件”列表指定选中文件时是否显示预览图像。


提供帮助执行文件选择和可在文件选择对话框中执行的其他操作的工具。


使用 AutoCAD 搜索路径定位在“文件名”中指定的文件。 用户可在“选项”对话框的“文件”选项卡上设置搜索路径。


创建当前“搜索”位置或选定文件或文件夹的快捷方式。 快捷方式按当前用户系统配置放在“收藏夹”文件夹中，用户可以通过选择“位置”列表中的“收藏夹”来访问它。


设置系统中“收藏夹”文件夹的“查找”路径。


显示位于当前路径并属于选定文件类型的文件和文件夹。 使用对话框中的“查看”菜单可以在“列表”视图和“详细信息”视图之间切换。


在对话框中选择“查看”?“预览”时，将显示选定文件的位图。 如果未选择文件，则“预览”区域为空。 要将位图和图形文件一起保存，请使用“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上的“保存略图预览图像”选项。


显示在“文件”列表中选择的文件的名称。 如果选择了多个文件，“文件名”将每个选定文件显示在引号 ("") 中。 如果在“文件名”框中输入一个文件名，将清除所有选择。 输入多个文件名时必须使用引号 ("")。 可以使用通配符过滤“文件”列表中显示的文件。


按文件类型过滤文件列表。 保存文件时，“文件类型”指定保存文件的格式。


如果图形包含多个命名视图，则在打开图形时将显示指定的模型空间视图。


反映 UPDATETHUMBNAIL 系统变量的当前设置。 此选项将临时替代该设置。 清除复选框将保存文件而不更新略图。 选中复选框将更新所有略图。 此选项不会更改 UPDATETHUMBNAIL 的当前设置。


根据特定文件选择对话框的用途，打开或保存选定的文件，或输入前一个对话框中的选定文件夹的路径。 某些文件选择对话框可能会包括附加选项，可单击“打开”按钮旁边的箭头来访问这些选项。


显示“局部打开”对话框。 可以打开和加载局部图形，包括特定视图或图层中的几何图形。 PARTIALOPEN 不能在不具有最新的图形文件格式的图形中使用。


指定搜索的全部或部分文件名。 输入多个文件名时，将每个文件名用引号引起来。 使用以下通配符可扩展搜索：


指定要搜索的文件类型。 可用文件类型限于特定的标准文件选择对话框所支持的文件类型。


指定搜索的位置。 输入位置、从列表中选择位置或选择“浏览”以确定位置。 输入多个位置名时，将每个位置用引号引起来。


显示“浏览文件夹”对话框，从中可以浏览到要搜索的位置。


搜索“搜索”位置中的所有子文件夹。


不使用日期过滤器进行搜索。


将搜索限制在指定时间范围内创建或修改的文件中。


停止搜索。


清除搜索结果，并将所有搜索选项重置为默认值。


列出搜索到的所有文件。 要改变文件的排列顺序，请单击列标题。 要将文件传递到标准文件选择对话框，请选择文件并选择“确定”。 与允许选择多个文件的标准文件选择对话框一起使用时，可以从“搜索结果”传递多个文件。


以匿名用户身份登录到 FTP 站点。 如果 FTP 站点不允许匿名登录，请选择“用户”并输入有效用户名。


以指定用户名登录 FTP 站点。


显示图形中所选的和可用的视图。 只能加载模型空间视图。 要加载图纸空间几何图形，需要通过加载图纸空间几何图形所在的图层来实现。


显示当前所选的视图。 选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。


显示所选图形文件中所有可用的模型空间视图。 选择视图后，程序仅加载选定视图中的几何图形。 默认视图为“*范围*”。 选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。 只能加载一个视图中的几何图形。


显示所选图形文件中所有可用的图层。 选定图层上的几何图形（包括模型空间和图纸空间几何图形）将被加载到图形中。 默认情况下，不将图层几何图形加载到图形中，但用户可以加载一个或多个图层上的几何图形。 如果指定不向图形中加载图层几何图形，则选定视图中的几何图形也不会被加载，因为该视图或整个图形中没有图层几何图形被加载。 只有当 VISRETAIN 系统变量设置为 1 时保存选定的图形，依赖外部参照的图层才显示在“要加载几何图形的图层”列表中。 自外部参照被加载到选定图形中以后，在该外部参照中创建的图层不再显示在“要加载几何图形”列表中。


当打开图形时加载所有图层上的几何图形。 可以单击鼠标右键然后使用快捷菜单将所有图层上的几何图形加载到图形中。


当打开图形时不加载任何图层上的几何图形。 不加载任何图形，包括在视图中指定要加载的几何图形。 可以单击鼠标右键然后使用快捷菜单选择不将任何几何图形加载到图形中。


显示选定图形文件中是否包含空间或图层索引。 INDEXCTL 系统变量控制图层和空间索引是否随图形文件一起保存。


控制局部打开图形时是否使用空间索引。 空间索引可用于定位要读取图形的哪个部分；这样可使打开图形所需的时间降到最低。 如果图形不包含空间索引，则此选项不可用。


显示选定的图形文件是否包含基于对象在空间中的位置组织对象的索引。


显示选定图形文件是否包含每个图层的对象列表。 图层索引可用于定位要读取图形的哪个部分；这样可使打开图形所需的时间降到最低。


打开图形时卸载所有外部参照。 选择此选项可以加速打开过程。 如果局部打开一个包含绑定外部参照的图形，那么只有被加载的部分外部参照（由选定的视图定义）被绑定到局部打开的图形中。


打开图形文件，只加载选定视图和图层共有的几何图形。


在选项卡顶部显示当前配置的名称。 要设置当前配置、创建新配置或编辑现有配置，请使用“配置”选项卡。 （CPROFILE 系统变量）


表示选项随图形一起保存。 随图形一起保存的选项只影响当前图形。 保存在注册表中并且未用图形文件图标显示的选项将影响工作任务中的所有图形。 保存在注册表中的选项将保存在当前配置中。


在选项卡的顶部显示当前图形的名称。 （DWGNAME 系统变量）


列出程序在其中搜索支持文件、驱动程序文件、菜单文件和其他文件的文件夹。 还列出了用户定义的可选设置，例如哪个目录用于进行拼写检查。


显示“浏览文件夹”或“选择文件”对话框（标准文件选择对话框），使用此对话框可以为在列表中选定的文件夹或文件指定新位置。


添加选定文件夹的搜索路径。


删除选定的搜索路径或文件。


将选定的搜索路径移动到前一个搜索路径之上。


将选定的搜索路径移动到下一个搜索路径之后。


将选定的工程或拼写检查词典置为当前。


在绘图区域的底部和右侧显示滚动条。


在绘图区域的右侧显示屏幕菜单。 屏幕菜单字体由 Windows 系统字体设置控制。 如果使用屏幕菜单，应将 Windows 系统字体设置为字号符合屏幕菜单尺寸限制的字体。


以 32 x 30 像素的更大格式显示图标。 默认显示尺寸为 15 x 16 像素。


当光标移动到工具栏的按钮上时，显示工具栏提示。


当光标移动到工具栏的按钮上时，显示快捷键。


显示“颜色选项”对话框。 使用此对话框指定主应用程序窗口中元素的颜色。


显示“命令行窗口字体”对话框。 使用此对话框指定命令窗口文字字体。


在绘图区域的底部显示布局和“模型”选项卡。 清除该选项后，状态栏上的按钮将替换这些选项卡。


显示布局中的可打印区域。 可打印区域是指虚线内的区域，其大小由所选的输出设备决定。 在打印图形时，绘制在可打印区域外的对象将被剪裁或忽略。


显示布局中指定的图纸尺寸的表示。 图纸尺寸和打印比例确定图纸背景的尺寸。


显示图纸阴影：在布局中的图纸背景周围显示阴影。 如果未选择“显示图纸背景”选项，则该选项不可用。


第一次单击布局选项卡时显示页面设置管理器。 可以使用此对话框设置与图纸和打印设置相关的选项。


在创建新布局时自动创建单个视口。


控制十字光标的尺寸。 有效值的范围从全屏幕的 1% 到 100%。 在设定为 100% 时，看不到十字光标的末端。 当尺寸减为 99% 或更小时，十字光标才有有限的尺寸，当光标的末端位于绘图区域的边界时可见。 默认尺寸为 5%。 （CURSORSIZE 系统变量）


控制圆、圆弧和椭圆的平滑度。 值越高，生成的对象越平滑，重生成、平移和缩放对象所需的时间也就越多。 可以在绘图时将该选项设置为较低的值（如 100），而在渲染时增加该选项的值，从而提高性能。 有效取值范围为 1 到 20,000。 默认设置为 1000。 该设置保存在图形中。 要更改新图形的默认值，请在用于创建新图形的样板文件中指定此设置。 （VIEWRES 命令）


设置每条多段线曲线生成的线段数目。 数值越高，对性能的影响越大。 可以将此选项设置为较小的值（如 4）来优化绘图性能。 取值范围为 -32767 到 32767。 默认设置为 8。 该设置保存在图形中。 （SPLINESEGS 系统变量）


控制着色和渲染曲面实体的平滑度。 将“渲染对象的平滑度”的输入值乘以“圆弧和圆的平滑度”的输入值来确定如何显示实体对象。 要提高性能，请在绘图时将“渲染对象的平滑度”设置为 1 或更低。 数目越多，显示性能越差，渲染时间也越长。 有效值的范围从 0.01 到 10。 默认设置为 0.5。该设置保存在图形中。 （FACETRES 系统变量）


设置对象上每个曲面的轮廓线数目。 数目越多，显示性能越差，渲染时间也越长。 有效取值范围为 0 到 2047。 默认设置为 4。 该设置保存在图形中。 （ISOLINES 系统变量）


控制在使用实时 PAN 和 ZOOM 时光栅图像和 OLE 对象的显示。 清除此选项可优化性能。 如果打开了拖动显示并选择“带光栅图像/OLE 平移和缩放”，将有一个对象的副本随着光标移动，就好像是在重定位原始位置。 拖动显示控制在拖动对象时是否显示其轮廓。 DRAGMODE 系统变量控制拖动显示。 （RTDISPLAY 系统变量）


控制光栅图像选择时的显示。 如果选择此选项，则光栅图像被选中时只亮显图像边框。 选择此选项可以优化性能。 （IMAGEHLT 系统变量）


显示对象中的实体填充。 要想使此设置生效，必须重新生成图形。 该设置保存在图形中。 清除此选项可优化性能。 （FILLMODE 系统变量）


显示文字对象的边框而不显示文字对象。 在选择或清除此选项之后，必须使用 REGEN 更新显示。 该设置保存在图形中。 选择此选项可以优化性能。 （QTEXTMODE 系统变量）


控制是否将三维实体对象的轮廓曲线显示为线框。 这个选项还控制当三维实体对象被隐藏时是否绘制网格。 该设置保存在图形中。 清除此选项可优化性能。 （DISPSILH 系统变量）


指定在位编辑参照的过程中对象的褪色度值。 通过在位编辑参照，可以编辑当前图形中的块参照或外部参照。 当在位编辑参照时，未被编辑的对象的显示强度低于可以编辑的对象的显示强度。 有效值的范围从 0% 到 90%。 默认设置是 50%。 （XFADECTL 系统变量）


控制打开和保存文件的相关选项。


显示在使用 SAVE、SAVEAS、QSAVE 和 WBLOCK 命令保存文件时使用的有效文件格式。 为此选项选定的文件格式是使用 SAVE、SAVEAS、QSAVE 和 WBLOCK 命令时保存所有图形时所用的默认格式。


显示“略图预览设置”对话框，此对话框控制保存图形时是否更新略图预览。


设置图形文件中潜在浪费空间的百分比。 完全保存将消除浪费的空间。 增量保存较快，但会增加图形的大小。 如果将“增量保存百分比”设置为 0，则每次保存都是完全保存。 要优化性能，可将此值设置为 50。 如果硬盘空间不足，请将此值设置为 25。 如果将此值设置为 20 或更小，SAVE 和 SAVEAS 命令的执行速度将明显变慢。 （ISAVEPERCENT 系统变量）


以指定的时间间隔自动保存图形。 可以用 SAVEFILEPATH 系统变量指定所有“自动保存”文件的位置。 SAVEFILE 系统变量（只读）可存储“自动保存”文件名。


保存间隔分钟数：在“自动保存”为开的情况下，指定多长时间保存一次图形。 （SAVETIME 系统变量）


指定在保存图形时是否创建图形的备份副本。 创建的备份副本和图形位于相同的位置。 （ISAVEBAK 系统变量）


指定每次将对象读入图形时是否执行循环冗余校验 (CRC)。 CRC 是一种错误检查机制。 如果图形被损坏，且怀疑存在硬件问题或软件错误，请打开此选项。


将文本窗口的内容写入日志文件。 要指定日志文件的位置和名称，请使用“选项”对话框中的“文件”选项卡。 也可用 LOGFILEMODE 系统变量设置日志文件的位置。 LOGFILENAME 系统变量（只读）存储当前图形的日志文件名。


指定临时保存文件的唯一扩展名。 默认的扩展名为 .ac$。


提供数字签名和密码选项，保存文件时将调用这些选项。


打开带有有效数字签名文件时显示数字签名信息。 （SIGWARN 系统变量）


控制“文件”菜单中所列出的最近使用过的文件的数目，以便快速访问。 有效值范围为 0 到 9。


最大化图形后，在图形的标题栏或应用程序窗口的标题栏中显示活动图形的完整路径。


控制外部参照的按需加载。 按需加载只加载重生成当前图形所需的部分参照图形，因此提高了性能。 （XLOADCTL 系统变量）


保存对依赖外部参照的图层的图层特性和状态的修改。 重载此图形时，当前被指定给依赖外部参照的图层的特性将被保留。 该设置保存在图形中。 （VISRETAIN 系统变量）


如果当前图形被另一个或多个图形参照，确定是否可以在位编辑当前图形文件。 该设置保存在图形中。 （XEDIT 系统变量）


如果图形包含在第三方应用程序中创建的自定义对象，则指定是否以及何时按需加载该应用程序。 （DEMANDLOAD 系统变量）


控制图形中自定义对象的显示方式。 （PROXYSHOW 系统变量）


指定打开包含自定义对象的图形时是否显示警告。 （PROXYNOTICE 系统变量）


设置新图形和图形（在 AutoCAD Release 14 或早期版本中创建但从未保存为 AutoCAD 2000 或更高版本格式）的默认输出设备。 此列表显示从打印机配置搜索路径中找到的所有绘图仪配置文件 (PC3) 以及系统中配置的所有系统打印机。


设置与上一次成功打印的设置相匹配的打印设置。


显示绘图仪管理器（Windows 系统窗口）。 可以使用绘图仪管理器来添加或配置绘图仪。


指定与后台打印和发布相关的选项。 可以使用后台打印启动正在打印或发布的作业，然后立即返回绘图工作。系统将在您绘图的同时打印或发布作业。


指定自动保存包含打印和发布作业信息的日志文件。


指定自动保存包含打印和发布作业信息的一个日志文件。


指定为每个打印和发布作业创建一个单独的日志文件。


只要所选输出设备支持“页面设置”对话框中指定的图纸尺寸，就使用该图纸尺寸。 如果选定输出设备无法打印到此图纸尺寸，程序将显示警告信息，并使用在绘图仪配置文件 (PC3) 或默认系统设置中指定的图纸尺寸（如果输出设备为系统打印机）。 也可通过将 PAPERUPDATE 设为 0 来选择此选项。


如果输出设备是系统打印机，请使用在绘图仪配置文件 (PC3) 或默认系统设置中指定的图纸尺寸。 也可通过将 PAPERUPDATE 设置为 1 来设置此选项。


控制在发生输入或输出端口冲突而导致通过系统打印机后台打印图形时是否发出警告。


确定打印 OLE 对象的质量。 选项包括“单色”、“低质量图形”、“高质量图形”和“自动选择”。 自动选项基于 OLE 对象的类型指定打印质量设置。 （OLEQUALITY 系统变量）


当打印一个包含 OLE 对象的图形时，启动创建该 OLE 对象的应用程序。 您可以使用该选项优化打印 OLE 对象的质量。 该设置保存在图形中。 （OLESTARTUP 系统变量）


控制是否在“打印”和“页面设置”对话框中显示 Windows 系统打印机。 该选项仅隐藏标准的 Windows 系统打印机。 而不隐藏使用“添加打印机”向导配置的 Windows 系统打印机。


指定打印偏移相对于可打印区域。


指定打印偏移相对于图纸边。


打开“打印戳记”对话框。


打开“打印样式表设置”对话框。


显示“自适应降级和性能调节”对话框。


显示可用的定点设备驱动程序的列表。


指定程序是接受来自鼠标和数字化仪的输入，还是在设置数字化仪后忽略鼠标输入。


每次切换选项卡都会重生成图形。


对于当前的“模型”选项卡和当前的上一个布局选项卡，将显示列表保存到内存，并且在两个选项卡之间切换时禁止重生成。 对于其他所有的布局选项卡，切换到它们时仍然进行重生成。


第一次切换到每个选项卡时重生成图形。 对于绘图任务中的其余选项卡，显示列表保存到内存，切换到这些选项卡时禁止重生成。


在图形文件中保存数据库索引。 选择此选项可以提高“链接选择”操作的速度。 不选择此选项可以减小图形大小，并且提高打开具有数据库信息的图形的速度。


指定是否在图形文件中以只读模式打开数据库表。


限制程序每次打开一个图形。 如果清除此选项，则可以一次打开多个图形。 如果打开多个图形，则不能打开此选项，直到关闭其他图形为止。 （SDI 系统变量）


将 OLE 对象插入图形时，显示“OLE 文字大小”对话框。


显示所有包括“不再显示此警告”选项的对话框。 各个对话框原来的设置均被忽略，显示所有带有警告选项的对话框。


检测到无效输入时，音响提示。


指定是否将 acad.lsp 文件加载到每个图形。 如果不选择此选项，那么只把 acaddoc.lsp 文件加载到所有图形文件中。 如果不想在特定的图形文件中运行某些 LISP 例行程序，可以清除该选项。 （ACADLSPASDOC 系统变量）


允许命名对象在图形定义表中使用长名称。 对象名称最多可包含 255 个字符，其中包括字母、数字、空格和任何 Windows 与本程序未作他用的特殊字符。 可以在图层、标注样式、块、线型、文字样式、布局、UCS 名称、视图和视口配置中使用长名称。 这个选项保存在图形中。 （EXTNAMES 系统变量）


控制启动本程序或创建新图形时，是显示“启动”对话框还是不显示任何对话框。


指定程序是否检查对象激活器。 使用对象激活器可以显示并使用图形中的自定义对象（即使创建它们的 ObjectARX 应用程序不可用）。


从 Autodesk 网站上检查对象激活器。


指定失败时检查对象激活器的次数。


控制绘图区域中的双击编辑操作。 （DBLCLKEDIT 系统变量）


单击定点设备的右键时，在绘图区域显示快捷菜单。 如果清除此选项，则单击鼠标右键将被解释为按 ENTER 键。


显示“自定义右键单击”对话框。 此对话框可以进一步定义“绘图区域中使用快捷菜单”选项。 （SHORTCUTMENU 系统变量）


如果未使用 INSUNITS 系统变量指定插入单位，则设置用于插入当前图形的对象的单位。 如果选择了“不指定 - 无单位”，则在插入对象时不进行缩放。 （INSUNITSDEFSOURCE 系统变量）


如果未使用 INSUNITS 系统变量指定插入单位，则设置当前图形中使用的单位。 （INSUNITSDEFTARGET 系统变量）


设置与字段相关的系统配置。


用浅灰色背景显示字段，打印时不会打印背景色。 清除此选项时，字段将以与文字相同的背景显示。 （FIELDDISPLAY 系统变量）


显示“字段更新设置”对话框。 （FIELDEVAL 系统变量）


指定执行对象捕捉总是替代坐标输入。 也可通过将 OSNAPCOORD 设置为 0 来选择此选项。


指定坐标输入总是替代执行对象捕捉。 也可通过将 OSNAPCOORD 设置为 1 来选择此选项。


指定坐标输入替代执行对象捕捉，脚本例外。 也可通过将 OSNAPCOORD 设置为 2 来选择此选项。


如果选中，将创建关联标注，当与关联标注相关联的几何对象被修改时，关联标注会自动调整其位置、方向和测量值。 （DIMASSOC 系统变量）


控制与超链接的显示特性相关的设置。


在定点设备移到包含超链接的对象上时，显示超链接光标和工具栏提示。 当选择包含超链接的对象并在绘图区域单击鼠标右键时，超链接快捷菜单会提供附加选项。 如果不选择此选项，将忽略图形中的超链接。 （HYPERLINKOPTIONS 命令）


如果选中，将把多个连续的缩放和平移命令合并为单个动作来进行放弃和重做操作。


显示“线宽设置”对话框。 使用此对话框可以设置线宽选项（例如显示特性和默认选项），还可以设置当前线宽。


显示“编辑比例缩放列表”对话框。 使用此对话框可以管理与布局视口和打印相关联的几个对话框中所显示的比例缩放列表。


控制自动捕捉标记的显示。 该标记是当十字光标移到捕捉点上时显示的几何符号。 （AUTOSNAP 系统变量）


打开或关闭自动捕捉磁吸。 磁吸是指十字光标自动移动并锁定到最近的捕捉点上。 （AUTOSNAP 系统变量）


控制自动捕捉工具栏提示的显示。 工具栏提示是一个标签，用来描述捕捉到的对象部分。 （AUTOSNAP 系统变量）


控制自动捕捉靶框的显示。 靶框是捕捉对象时出现在十字光标内部的方框。 （APBOX 系统变量）


显示“图形窗口颜色”对话框。


设置自动捕捉标记的显示尺寸。


指定对象捕捉的选项。 （OSNAP 命令）


指定在打开对象捕捉时，对象捕捉忽略填充图案。 （OSOPTIONS 系统变量）


指定对象捕捉忽略对象捕捉位置的 Z 值，并使用为当前 UCS 设置的标高的 Z 值。


指定使用动态 UCS 期间对象捕捉忽略具有负 Z 值的几何体。 （OSOPTIONS 系统变量）


控制与 AutoTrack?（自动追踪）方式相关的设置，此设置在极轴追踪或对象捕捉追踪打开时可用（请参见 DSETTINGS）。


当极轴追踪打开时，将沿指定角度显示一个矢量。 使用极轴追踪，可以沿角度绘制直线。 极轴角是 90 度的约数，如 45、30 和 15 度。


控制追踪矢量的显示。 追踪矢量是辅助用户按特定角度或与其他对象特定关系绘制对象的构造线。 如果选择此选项，对齐矢量将显示为无限长的线。


控制自动追踪工具栏提示和正交工具栏提示的显示。 工具栏提示是显示追踪坐标的标签。 （AUTOSNAP 系统变量）


当靶框移到对象捕捉上时，自动显示追踪矢量。


当按 SHIFT 键并将靶框移到对象捕捉上时，将显示追踪矢量。


设置自动捕捉靶框的显示尺寸。 如果选择“显示自动捕捉靶框”（或 APBOX 设置为 1），则当捕捉到对象时靶框显示在十字光标的中心。 靶框的大小确定磁吸将靶框锁定到捕捉点之前，光标应到达与捕捉点多近的位置。 取值范围从 1 到 50 像素。 （APERTURE 系统变量）


控制绘图工具栏提示的颜色、大小和透明度。


显示“工具栏提示外观”对话框。


显示“光线轮廓外观”对话框。


显示“相机轮廓外观”对话框。


控制三维操作中十字光标指针的显示样式的设置。


控制十字光标指针是否显示 Z 轴。


控制轴标签是否与十字光标指针一起显示。


即使在“在标准十字光标中加入轴标签”框中关闭了轴标签，仍将在动态 UCS 的十字光标指针上显示轴标签。


选择要与十字光标指针一起显示的标签。


加入 X 轴、Y 轴和 Z 轴标签。


加入带有北标高、东标高和 Z 标高缩写的轴标签。


加入带有指定字符的轴标签。


控制 UCS 图标的显示。


当前视觉样式设置为“二维线框”时，将在模型空间中显示 UCS 图标。


当前视觉样式设置为“三维隐藏”、“三维线框”、“概念”或“真实”，并且投影样式设置为“平行”时，将在模型空间中显示 UCS 图标。


当前视觉样式设置为“三维隐藏”、“三维线框”、“概念”或“真实”，并且投影样式设置为“透视”时，将在模型空间中显示 UCS 图标。


控制坐标项的动态输入字段的显示。


在使用动态输入时为 Z 坐标显示一个字段。


控制三维实体和曲面的显示的设置。


指定创建三维实体图元时的视觉样式。 （DRAGVS 系统变量）


指定三维对象创建后，是自动删除创建实体和曲面时使用的定义几何体，还是提示用户删除该对象。 （DELOBJ 系统变量）


设置曲面和网格在 U 方向上的素线特性。 （SURFU 系统变量）


设置曲面和网格在 V 方向上的素线特性。 （SURFV 系统变量）


设置漫游、飞行和动画选项以显示三维模型。


通过鼠标滚轮反转缩放方向。 （ZOOMWHEEL 系统变量）


显示“漫游和飞行”对话框。


显示“动画设置”对话框。


控制拾取框的显示尺寸。 拾取框是在编辑命令中出现的对象选择工具。 （PICKBOX 系统变量）


当拾取框光标滚动过对象时，亮显对象。 PREVIEWEFFECT 系统变量可控制亮显对象的外观。


仅当某个命令处于活动状态并显示“选择对象”提示时，才会显示选择预览。 （SELECTIONPREVIEW 系统变量）


即使未激活任何命令，也可显示选择预览。 （SELECTIONPREVIEW 系统变量）


显示“视觉效果设置”对话框。


允许在启动命令之前选择对象。 被调用的命令对先前选定的对象产生影响。 （PICKFIRST 系统变量）


按 SHIFT 键并选择对象时，可以向选择集中添加对象或从选择集中删除对象。 要快速清除选择集，请在图形的空白区域绘制一个选择窗口。 （PICKADD 系统变量）


通过选择一点然后将定点设备拖动至第二点来绘制选择窗口。 如果未选择此选项，则可以用定点设备选择两个单独的点来绘制选择窗口。 （PICKDRAG 系统变量）


在对象外选择了一点时，初始化选择窗口中的图形。


选择编组中的一个对象就选择了编组中的所有对象。 使用 GROUP 命令，可以创建和命名一组选择对象。 将 PICKSTYLE 系统变量设置为 1 也可以设置此选项。


确定选择关联填充时将选定哪些对象。 如果选择该选项，那么选择关联填充时也选定边界对象。 还可以通过将 PICKSTYLE 系统变量设置为 2 来设置此选项。


控制夹点的显示尺寸。 （GRIPSIZE 系统变量）


确定未选中的夹点的颜色。 如果从颜色列表中选择“选择颜色”，将显示“选择颜色”对话框。 未选中的夹点将显示为一个小实心方块。 （GRIPCOLOR 系统变量）


确定选中的夹点的颜色。 如果从颜色列表中选择“选择颜色”，将显示“选择颜色”对话框。 选中的夹点将显示为一个小实心方块。 （GRIPHOT 系统变量）


决定光标在夹点上滚动时夹点显示的颜色。 如果从颜色列表中选择“选择颜色”，将显示“选择颜色”对话框。 （GRIPHOVER 系统变量）


选择对象时在对象上显示夹点。 通过选择夹点和使用快捷菜单，可以用夹点来编辑对象。 在图形中显示夹点会明显降低性能。 清除此选项可优化性能。 （GRIPS 系统变量）


控制在选中块后如何在块上显示夹点。 如果选择此选项，将显示块中每个对象的所有夹点。 如果清除此选项，将在块的插入点处显示一个夹点。 通过选择夹点和使用快捷菜单，可以用夹点来编辑对象。 （GRIPBLOCK 系统变量）


当光标悬停在支持夹点提示的自定义对象的夹点上时，显示夹点的特定提示。 此选项对标准对象上无效。 （GRIPTIPS 系统变量）


当初始选择集包括多于指定数目的对象时，抑制夹点的显示。 有效值的范围从 1 到 32,767。 默认设置是 100。 （GRIPOBJLIMIT 系统变量）


显示可用配置的列表。 要设置当前配置，请选择配置并选择“置为当前”。


使选定的配置成为当前配置。


显示“添加配置”对话框，用其他名称保存选定配置。


显示“修改配置”对话框，修改选定配置的名称和说明。 要重命名一个配置但又希望保留其当前设置时，请使用“重命名”。


删除选定的配置（除非它是当前配置）。


将配置输出为扩展名为 .arg 的文件，以便其他用户可以共享该文件。 可以在同一计算机或其他计算机上输入该文件。


输入用“输出”选项创建的配置（扩展名为 .arg 的文件）。


将选定配置中的值重置为系统默认设置。


列出所有注册的 TrueType 字体和 Fonts 文件夹中所有 SHX 字体的字体族名。 从列表中选择名称后，程序将读取指定字体的文件。


指定字体格式，比如斜体、粗体或者常规字体。 如果缺少的字体是“大字体”，则此选项变为“大字体”并列出所有可用的“亚洲语言大字体”文件。


在“选择文件”对话框的“预览”区域中显示该图形的图像。 （RASTERPREVIEW 系统变量）


更新图纸集管理器中的预览图像。 图纸略图显示在“图纸列表”选项卡中、图纸视图的略图显示在“视图列表”选项卡中，而模型空间视图的略图显示在“资源图形”选项卡中。 （UPDATETHUMBNAIL 系统变量）


设置 UPDATETHUMBNAIL 系统变量，该变量可以指定何时更新略图以及更新哪些略图。 打开对话框后，滑块可以反映 UPDATETHUMBNAIL 的当前设置。


显示关于滑块当前位置的信息。


控制打印样式选项。 打印样式是一个特性设置的集合，这些特性定义在一个打印样式表中，在打印图形时应用。 使用“选项”对话框修改默认打印样式设置不会影响当前图形；仅影响新图形或在 AutoCAD 早期版本中创建但从未保存为 AutoCAD 2000 或更高版本格式的图形。


在新图形和使用 AutoCAD Release 14 或早期版本创建的图形中使用颜色相关打印样式。 颜色相关打印样式使用 AutoCAD 颜色索引中的编号创建带有 .ctb 文件扩展名的打印样式表。 每种颜色都由名称或编号定义，编号的范围从 1 到 255。 可以将每个颜色号指定给笔式绘图仪上不同的笔，从而在打印的图形中实现不同的特性设置。 如果选择了此选项，将为每个颜色设置创建打印样式。 也可以通过将 PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 1 来选择此选项。


在新图形和使用 AutoCAD 早期版本创建的图形中使用命名打印样式。 根据在打印样式定义中指定的特性设置打印图形。 打印样式在附加到布局的打印样式表中定义。 命名打印样式表是文件扩展名为 .stb 的文件。 也可以通过将 PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 0 来选择此选项。


指定附加到新图形中的默认打印样式表。 打印样式表是一个扩展名为 .ctb 或 .stb 的文件，它包含并定义打印样式。 如果正使用颜色相关的打印样式，则此选项将列出在搜索路径中找到的所有颜色相关的打印样式表及“无”值。 如果正在使用命名打印样式，则此选项将列出所有命名打印样式表。


设置新图形或图形（使用 AutoCAD 的早期版本创建但从未保存为 AutoCAD 2000 或更高版本格式）的图层 0 的默认打印样式。 该列表显示默认样式（即“普通”样式）和在当前加载的打印样式表中定义的所有打印样式。 （DEFLPLSTYLE 系统变量）


设置在创建新对象时指定的默认打印样式。 该列表显示“随层”、“随块”和“普通”样式，以及在当前加载的打印样式表中定义的所有打印样式。 （DEFPLSTYLE 系统变量）


显示打印样式管理器（Windows 资源管理器窗口），从中可以创建或编辑打印样式表。


控制右键单击操作。 快速单击与按 ENTER 键的作用相同。 缓慢单击将显示快捷菜单。 可以用毫秒来设置慢速单击的持续时间。


禁用“默认”快捷菜单。 结果，当没有选择任何对象并且没有任何命令运行时，在绘图区域中单击鼠标右键与按 ENTER 键的作用相同，即重复上一次使用的命令。


启用“默认”快捷菜单。


禁用“编辑”快捷菜单。 结果，当选择了一个或多个对象并且没有任何命令运行时，在绘图区域中单击鼠标右键与按 ENTER 键的作用相同，即重复上一次使用的命令。


启用“编辑”快捷菜单。


禁用“命令”快捷菜单。 结果，当某个命令正在运行时，在绘图区域中单击鼠标右键与按 ENTER 键的作用相同。


启用“命令”快捷菜单。


仅当选项当前在命令行中可用时才启用“命令”快捷菜单。 命令行中的选项括在方括号内。 如果没有可用的选项，则单击鼠标右键与按 ENTER 键作用相同。


打开文件时自动更新字段。


保存文件时自动更新字段。


打印文件时自动更新字段。


使用 ETRANSMIT 命令发送文件时自动更新字段。


重生成文件时自动更新字段。


显示当前设置的效果。


当拾取框光标滚动过对象时，显示虚线。 这种选择预览方式表示通过单击可选定对象。 虚线是选定对象的默认显示形式。 （PREVIEWEFFECT 系统变量）


当拾取框光标滚动过对象时，显示加重的线。 这种选择预览方式表示通过单击可选定对象。 （PREVIEWEFFECT 系统变量）


当拾取框光标滚动过对象时，显示加重的虚线。 这种选择预览方式表示通过单击可选定对象。 （PREVIEWEFFECT 系统变量）


显示“高级预览选项”对话框。


控制选择预览过程中选择区域的外观。


显示当前设置的效果。


进行窗口或交叉选择时，使用不同的背景色指示选择区域。 （SELECTIONAREA 系统变量）


控制窗口选择区域的背景。 （WINDOWAREACOLOR 系统变量）


控制交叉选择区域的背景。 （CROSSINGAREACOLOR 系统变量）


控制窗口选择区域背景的透明度。 （SELECTIONAREAOPACITY 系统变量）


从选择预览中排除对象。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


不显示锁定图层上的对象的选择预览。 默认情况下此选项为开。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


从选择预览中排除外部参照中的对象。 默认情况下此选项为开。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


从选择预览中排除表格。 默认情况下此选项为开。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


从选择预览中排除编组中的对象。 默认情况下此选项为关。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


从选择预览中排除多行文字对象。 默认情况下此选项为关。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


从选择预览中排除图案填充对象。 默认情况下此选项为关。 （PREVIEWFILTER 系统变量）


为选定的配置指定新的配置名称。


为选定的配置指定新的或经过更新的说明。


显示应用于当前布局的页面设置。 由于在创建整个图纸集后，不能再对其应用页面设置，因此，如果从图纸集管理器中打开页面设置管理器，将显示“不适用”。


列出可应用于当前布局的页面设置，或列出发布图纸集时可用的页面设置。


将所选页面设置设置为当前布局的当前页面设置。 不能将当前布局设置为当前页面设置。 “置为当前”对图纸集不可用。


显示“新建页面设置”对话框，从中可以为新建页面设置输入名称，并指定要使用的基础页面设置。


显示“页面设置”对话框，从中可以编辑所选页面设置的设置。


显示“从文件选择页面设置”对话框（标准文件选择对话框），从中可以选择图形格式 (DWG)、DWT 或 Drawing Interchange Format (DXF)? 文件，从这些文件中输入一个或多个页面设置。 如果选择 DWT 文件类型，“从文件选择页面设置”对话框中将自动打开 Template 文件夹。 单击“打开”，将显示“输入页面设置”对话框。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备的名称。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备的类型。


显示当前所选页面设置中指定的打印大小和方向。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的说明文字。


从布局中打开“页面设置”对话框后，将显示 DWG 图标；从图纸集管理器中打开“页面设置”对话框后，将显示图纸集图标。


列出可用的 PC3 文件或系统打印机，可以从中进行选择，以打印或发布当前布局或图纸。 设备名称前面的图标识别其为 PC3 文件还是系统打印机。


显示绘图仪配置编辑器（PC3 编辑器），从中可以查看或修改当前绘图仪的配置、端口、设备和介质设置。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的物理位置。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的说明文字。 可以在绘图仪配置编辑器中编辑此文字。


精确显示相对于图纸尺寸和可打印区域的有效打印区域。 工具栏提示显示图纸尺寸和可打印区域。


打印指定的图形部分。 指定要打印区域的两个角点时，“窗口”按钮才可用。


自动计算 X 偏移和 Y 偏移值，在图纸上居中打印。 当“打印区域”设置为“布局”时，此选项不可用。


相对于“打印偏移定义”选项中的设置指定 X 方向上的打印原点。


相对于“打印偏移定义”选项中的设置指定 Y 方向上的打印原点。


缩放打印图形以布满所选图纸尺寸，并在“比例”、“英寸 ＝”和“单位”框中显示自定义的缩放比例因子。


定义打印的精确比例。 “自定义”可定义用户定义的比例。 可以通过输入与图形单位数等价的英寸（或毫米）数来创建自定义比例。


指定与指定的单位数等价的英寸数、毫米数或像素数。


在“打印”对话框中指定要显示的单位是英寸还是毫米。 默认设置为根据图纸尺寸，并会在每次选择新的图纸尺寸时更改。 “像素”仅在选择了光栅输出时才可用。


指定与指定的英寸数、毫米数或像素数等价的单位数。


与打印比例成正比缩放线宽。 线宽通常指定打印对象的线的宽度并按线宽尺寸打印，而不考虑打印比例。


显示指定给当前“模型”选项卡或布局选项卡的打印样式表，并提供当前可用的打印样式表的列表。


显示打印样式表编辑器，从中可以查看或修改当前指定的打印样式表中的打印样式。


控制是否在屏幕上显示指定给对象的打印样式的特性。


指定视图的打印方式。 要为布局选项卡上的视口指定此设置，请选择该视口，然后在“工具”菜单中单击“特性”。


指定着色和渲染视口的打印分辨率。


指定渲染和着色视图的每英寸点数，最大可为当前打印设备的最大分辨率。 只有在“质量”框中选择了“自定义”后，此选项才可用。


指定是否打印为对象和图层指定的线宽。 如果选定“按样式打印”，则该选项不可用。


指定是否打印应用于对象和图层的打印样式。 如果选择该选项，也将自动选择“打印对象线宽”。


首先打印模型空间几何图形。 通常先打印图纸空间几何图形，然后再打印模型空间几何图形。


指定 HIDE 操作是否应用于图纸空间视口中的对象。 此选项仅在布局选项卡中可用。 此设置的效果反映在打印预览中，而不反映在布局中。


放置并打印图形，使图纸的短边位于图形页面的顶部。


放置并打印图形，使图纸的长边位于图形页面的顶部。


上下颠倒地放置并打印图形。


指示选定图纸的介质方向并用图纸上的字母表示页面上的图形方向。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备的名称。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备的类型。


显示当前所选页面设置中指定的打印大小和方向。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的物理位置。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的说明文字。


显示图形中所选的和可用的视图。 可用于加载的视图仅包括模型空间中定义的视图。 通过加载绘制图纸空间几何图形的图层，可以加载图纸空间的几何图形。


显示当前所选的视图。 选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。


显示所选图形文件中所有可用的模型空间视图。 当选定视图时，仅加载选定视图中的几何图形。 默认视图为“*范围*”。 只能选择从一个视图加载几何图形。 选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。 当前加载到文件中的任何信息都不能卸载。


提示使用定点设备指定一个区域（使用窗口选择）。 选定区域将成为要加载的视图，并以“新视图”显示于“要加载几何图形的视图”列表中。


显示所选图形文件中所有可用的图层。 选定图层上的几何图形（包括模型空间和图纸空间几何图形）将被加载到图形中。 默认情况下没有选定要加载的图层。 可从多个图层中加载几何图形。 选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。 当前被加载到文件中的任何信息都不能被卸载。


为所有图层选择“加载几何图形”。 也可单击鼠标右键，从快捷菜单中选择“全部加载”以加载所有图层中的几何图形。


指定不将任何几何图形加载到图形中（清除所有图层的“加载几何图形”选项）。 建议至少将一个图层中的几何图形加载到图形中。 如果没有选择任何要加载的图层，则不会加载任何几何图形（包括选定视图中的几何图形）。 如果没有选择要加载到图形中的任何图层，程序将会发出警告。 也可单击鼠标右键，从快捷菜单中选择“全部清除”以指定不从任何图层中加载几何图形。


指明选定图形文件中是否包含空间或图层索引。 INDEXCTL 系统变量控制图层和空间索引是否随图形文件一起保存。 空间索引根据对象所处的空间位置组织对象。 图层索引是一个列表，显示哪些对象处在哪些图层上。


显示当前页面设置的名称。


显示“添加页面设置”对话框，从中可以将“打印”对话框中的当前设置保存到命名页面设置。 可以通过“页面设置管理器”修改此页面设置。


列出可用的 PC3 文件或系统打印机，可以从中进行选择，以打印当前布局。 设备名称前面的图标识别其为 PC3 文件还是系统打印机。


显示绘图仪配置编辑器（PC3 编辑器），从中可以查看或修改当前绘图仪的配置、端口、设备和介质设置。


显示当前所选页面设置中指定的打印设备。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的物理位置。


显示当前所选页面设置中指定的输出设备的说明文字。 可以在绘图仪配置编辑器中编辑这些文字。


打印输出到文件而不是绘图仪或打印机。 打印文件的默认位置是在“选项”对话框 ->“打印和发布”选项卡 ->“打印到文件操作的默认位置”中指定的。


精确显示相对于图纸尺寸和可打印区域的有效打印区域。 工具栏提示显示图纸尺寸和可打印区域。


显示所选打印设备可用的标准图纸尺寸。 如果未选择绘图仪，将显示全部标准图纸尺寸的列表以供选择。


指定要打印的份数。 打印到文件时，此选项不可用。


指定要打印的图形部分。 在“打印范围”下，可以选择要打印的图形区域。


打印指定的图形部分。 如果选择“窗口”，“窗口”按钮将称为可用按钮。 单击“窗口”按钮以使用定点设备指定要打印区域的两个角点，或输入坐标值。


自动计算 X 偏移和 Y 偏移值，在图纸上居中打印。 当“打印区域”设置为“布局”时，此选项不可用。


相对于“打印偏移定义”选项中的设置指定 X 方向上的打印原点。


相对于“打印偏移定义”选项中的设置指定 Y 方向上的打印原点。


缩放打印图形以布满所选图纸尺寸，并在“比例”、“英寸 ＝”和“单位”框中显示自定义的缩放比例因子。


定义打印的精确比例。 “自定义”可定义用户定义的比例。 可以通过输入与图形单位数等价的英寸（或毫米）数来创建自定义比例。


指定与指定的单位数等价的英寸数、毫米数或像素数。


在“打印”对话框中指定要显示的单位是英寸还是毫米。 默认设置为根据图纸尺寸，并会在每次选择新的图纸尺寸时更改。 “象素”仅在选择了光栅输出时才可用。


指定与指定的英寸数、毫米数或像素数等价的单位数。


与打印比例成正比缩放线宽。 线宽通常指定打印对象的线的宽度并按线宽尺寸打印，而不考虑打印比例。


按执行 PREVIEW 命令时在图纸上打印的方式显示图形。 要退出打印预览并返回“打印”对话框，请按 ESC 键，然后按 ENTER 键，或单击鼠标右键，然后单击快捷菜单上的“退出”。


将当前“打印”对话框设置保存到当前布局。


控制是否显示“打印”对话框中其他选项。


显示指定给当前“模型”选项卡或布局选项卡的打印样式表，并提供当前可用的打印样式表的列表。


显示打印样式表编辑器，从中可以查看或修改当前指定的打印样式表的打印样式。


指定视图的打印方式。 要为布局选项卡上的视口指定此设置，请选择该视口，然后在“工具”菜单中单击“特性”。


指定着色和渲染视口的打印分辨率。


指定渲染和着色视图的每英寸点数，最大可为当前打印设备的最大分辨率。 只有在“质量”框中选择了“自定义”后，此选项才可用。


指定在后台处理打印。 （BACKGROUNDPLOT 系统变量）


指定是否打印指定给对象和图层的线宽。 如果选定“按样式打印”，则该选项不可用。


指定是否打印应用于对象和图层的打印样式。 如果选择该选项，也将自动选择“打印对象线宽”。


首先打印模型空间几何图形。 通常先打印图纸空间几何图形，然后再打印模型空间几何图形。


指定 HIDE 操作是否应用于图纸空间视口中的对象。 此选项仅在布局选项卡中可用。 此设置的效果反映在打印预览中，而不反映在布局中。


打开打印戳记。 在每个图形的指定角点处放置打印戳记并/或将戳记记录到文件中。


选中“打印”对话框中的“打开打印戳记”选项时，将显示“打印戳记”对话框。


将在“打印”对话框中所做的修改保存到布局。


放置并打印图形，使图纸的短边位于图形页面的顶部。


放置并打印图形，使图纸的长边位于图形页面的顶部。


上下颠倒地放置并打印图形。


指示选定图纸的介质方向并用图纸上的字母表示页面上的图形方向。


指定新建页面设置的名称。 以后可以通过页面设置管理器来修改新命名的页面设置。


在当前打印中使用对 PC3 文件所做的更改，但不将更改保存到 PC3 文件中。


指定已修改的 PC3 文件的路径。 要保留原来的 PC3 文件，请指定新的文件名。


显示在该 PC3 文件（为当前布局配置的）中指定的设备。


列出可用的绘图仪、打印机和 PC3 文件。 为在该 PC3 文件中指定的缺失打印机选择替换的绘图仪、打印机或 PC3 文件。 如果不希望进行任何替换，请选择“无”。


显示关于选定绘图仪、打印机或 PC3 文件的信息。


显示为当前布局修改的 PC3 文件的名称。 如果不更改 PC3 文件名并单击“确定”，现有 PC3 文件将用新的打印机名称更新。 如果更改 PC3 文件名并单击“确定”，将保存一份包含新打印机信息的 PC3 文件副本。


在打印戳记信息中包含图形名称和路径。


在打印戳记信息中包含布局名称。


在打印戳记信息中包含日期和时间。


在打印戳记信息中包含 Windows 登录名。


在打印戳记信息中包含当前打印设备名称。


在打印戳记信息中包含当前配置的打印设备的图纸尺寸。


在打印戳记信息中包含打印比例。


提供打印戳记位置的直观显示（基于在“高级选项”对话框中指定的位置与方向值）。 不能用其他方法预览打印戳记。 这不是对打印戳记内容的预览。


提供打印时可选作打印、记录或既打印又记录的文字。 每个用户定义列表中选定的值都将被打印。 例如，用户可能在一个列表中列出介质类型或价格，而在另一个列表中列出工作名。 如果用户定义值设置为 <无>，则不打印用户定义信息。


显示“用户定义的字段”对话框，从中可以添加、编辑或删除用户定义的字段。


指定打印戳记参数文件的位置。


显示“打印戳记参数文件名”对话框（标准文件选择对话框），从中可以指定要使用的参数文件的位置。


在新参数文件中保存当前打印戳记设置。


显示“高级选项”对话框，从中可以设置打印戳记的位置、文字特性和单位。 也可以创建日志文件并指定它的位置。


列出可用的用户定义字段。


将可编辑的用户定义字段添加到列表的底部。


允许编辑选定的用户定义字段。


删除选定的用户定义字段。


指示放置打印戳记的位置。 选择项目包括“左上”、“左下”（默认）、“右下”和“右上”。 该位置是相对于页面上图形的图像方向而言的。


指示打印戳记相对于指定页面的旋转方向。 对于每个位置来说，选项为“水平”和“垂直”（例如，“左上水平”和“左上垂直”）。


将打印戳记旋转成倒置。


确定从图纸角或可打印区域角开始计算的 X 向偏移量，从哪一个角开始计算取决于指定的设置。 如果指定“偏移相对于图纸边界”，则计算偏移量以使打印戳记信息适合设计图纸尺寸。 如果偏移量使打印戳记信息超出了可打印区域，打印戳记文字将被切断。


确定从图纸角或可打印区域角开始计算的 Y 向偏移量，从哪一个角开始计算取决于指定的设置。 如果指定“偏移相对于图纸边界”，则计算偏移量以使打印戳记信息适合设计图纸尺寸。 如果偏移量使打印戳记信息超出了可打印区域，打印戳记文字将被切断。


计算指定的相对图纸可打印区域角（不是图纸角）的偏移量。


计算指定的相对图纸角（不是图纸可打印区域角）的偏移量。


为打印戳记信息中使用的文字指定 TrueType 字体。


指定打印戳记信息应用的文字高度。


如果选定，则将打印戳记信息放置在单行文字中。 打印戳记信息可以最多包括两行文字，但是指定的放置位置和偏移量必须适应文字换行和文字高度。 如果打印戳记包含的文字长于可打印区域，则打印戳记文字将被切断。 如果不选择此选项，则打印戳记文字将在第三个字段之后换行。


指定用于测量 X 偏移、Y 偏移和高度的单位。 可以将单位定义为英寸、毫米或。


将打印戳记信息写入日志文件。 默认日志文件为 plot.log，它位于主应用程序文件夹中。 可以指定其他文件名和路径。 创建 plot.log 文件之后，随后打印的每个图形的打印戳记信息都将添加到该文件中。 每个图形的打印戳记信息为一行文字。 打印戳记日志文件可以放置在网络驱动器上并由多个用户共享。 每个用户的打印戳记信息都被添加到 plot.log 文件中。


为创建的日志文件指定文件名。 如果不想使用默认文件名 plot.log，请输入新文件名。


列出当前保存的打印戳记日志文件。 可以选择用当前指定的打印戳记信息覆盖现有打印戳记日志文件，然后保存此文件。


显示当前的打印样式。


显示可以分配给对象的可用打印样式，包括默认打印样式 NORMAL。 打印样式是替代的集合，这些替代包括颜色、抖动、灰度、笔指定、屏幕显示、线型、线宽、端点样式、合并样式和填充样式等。


设置当前布局附着的打印样式表。 打印样式表是打印样式定义的集合。


显示“打印样式表编辑器”，从中可以修改打印样示表中的打印样式。


显示要附着打印样式表的选项卡（“模型”选项卡或布局选项卡）。


显示可用的打印样式，包括默认打印样式 NORMAL。 打印样式是打印中使用的特性设置的集合。


显示原来指定的打印样式。


显示要指定的新打印样式。


设置当前图形附着的打印样式表。 打印样式表用于定义打印样式。


显示 打印样式表编辑器。


显示要附着打印样式表的选项卡（“模型”选项卡或布局选项卡）。


显示有关绘图仪的信息。


将图形通过选定端口发送到绘图仪。


将图形发送至在“打印”对话框中指定的文件。


使用后台打印实用程序打印图形。 在“选项”对话框中的“文件”选项卡上指定后台打印。


显示可用端口（本地和网络）的列表和说明。 如果是网络端口，网络打印机的名称也将列出。


显示计算机上的所有可用端口，不管绘图仪使用哪个端口。


显示网络选择，使用户可以连接到另一台非系统绘图仪。


显示“配置 LPT 端口”对话框或“COM 端口设置”对话框。


控制 PC3 文件中的许多设置。 单击任意节点的图标以查看和修改指定设置。 如果修改了设置，所做修改将出现在设置名旁边的尖括号 (< >) 中。 修改过其值的节点图标上还会显示一个复选标记。


显示绘图仪配置支持的介质类型列表。


显示配置的绘图仪可用的介质目标列表，例如分页、切割和装订。 只有在绘图仪支持此功能时，这些选项才可用。


为程序提供安装在非系统打印机上的内存 (RAM) 总量。 本选项只对接受可选内存的非 Windows 系统打印机有效。 如果打印机有额外内存，请指定内存总量。


修改绘图仪配置的特定设备特性。 每一种绘图仪的设置各不相同。 如果绘图仪制造商没有为设备驱动程序提供“自定义特性”对话框，则“自定义特性”选项不可用。 对于某些驱动程序，例如 ePLOT，这是显示的唯一树状图选项。 对于 Windows 系统打印机，多数设备特有的设置在此对话框中完成。 关于设备的自定义特性设置的详细信息，请在“自定义特性”对话框中选择“帮助”。


通过在初始化绘图仪之前，向其发送初始化之前 ASCII 文本字符串，来强制绘图仪模拟另一绘图仪。 使用反斜线，并在其后跟随一个从 ASCII 表中获得的三位数字（例如 \027），来指定二进制不可打印字符，例如转义字符。


在程序中设置别处不支持的针对设备的选项。 指定初始化之后 ASCII 文本字符串，它将在初始化之后发送至绘图仪。 使用反斜线，并在其后跟随一个从 ASCII 表中获得的三位数字（例如 \027），来指定二进制不可打印字符，例如转义字符。


在打印之后将打印机恢复到初始状态。 指定终止 ASCII 文本字符串，将在打印完成之后将其发送到绘图仪。 使用反斜线，并在其后跟随一个从 ASCII 表中获得的三位数字（例如 \027），来指定二进制不可打印字符，例如转义字符。


为在“打印”和“页面设置”对话框中选择的打印设备过滤显示的图纸尺寸列表。 图纸尺寸列表显示在“打印”对话框中的“打印设置”选项卡和“页面设置”对话框中的“布局设置”选项卡上。 选择要为本设备显示的图纸尺寸。


启动“校准绘图仪”向导。 如果需要纠正缩放比例不一致的问题，可以使用“绘图仪校准”向导调整绘图仪校准。 请参见驱动程序和外围设备手册中的校准绘图仪以及使用自定义图纸尺寸。


从程序的早期版本中输入文件信息。 如果用户拥有来自早期版本的 PCP 或 PC2 文件，则可将这些文件中的某些信息输入到 PC3 文件中。 PC3 文件存储绘图仪名称、端口信息、笔优化等级、图纸尺寸和分辨率。


用新文件名保存 PC3 文件。


将“设备和文档设置”选项卡上的设置恢复到默认设置。


指定等待重试的时间。


以毫秒为单位指定超时值。


指定波特率。 使用可用的最快波特率。


显示绘图仪可用的协议设置。 使用设备制造商推荐的协议。 详细信息请参见设备的文档。


设置绘图仪的数据流控制。 默认的数据流控制设置是 XON/XOFF（软件握手），用于与程序的早期版本保持兼容。 如果选择硬件握手，可以在“COM 端口高级设置：”对话框中指定附加设置，这些设置与 RS232 连接器中不同的插针相对应。


启用“清除以发送 (CTS)”握手。 它监视 25 针串行端口的第 5 针或 9 针串行端口的第 8 针。 CTS 是一个输入位，用于监视打印机或绘图仪的输出。


启用 Data Set Ready 握手。 它监视 25 针串行端口的第 6 针或 9 针串行端口的第 6 针。 DSR 是一个输入位，用于监视打印机或绘图仪的输出。


启用 Received Line Signal Detector 握手。 有时称为 DCD，即数据载体检测器。 它是输入插针，用于监控绘图仪的输出。 它位于 25 针串行端口的插针 8 和 9 针串行端口的插针 1。


控制“请求发送 (RTS)”输出位。 通过 25 针串行端口的第 4 针或 9 针串行端口的第 7 针向打印机或绘图仪发送信号。


当设备打开时禁用 RTS 线。


当设备打开时启用 RTS 线。


启用 RTS 握手。 当输入缓冲区少于全部的一半时驱动程序提升 RTS 信号线电平，当缓冲区多于全部的四分之三时驱动程序降低 RTS 信号线电平。


如果可用字节传送，指定 RTS 信号线为高电平。 在所有缓冲字节均被发送之后，RTS 信号线为低电平。


控制“Data Terminal Ready”输出引脚。 通过 25 针串行端口的第 20 针或 9 针串行端口的第 4 针向打印机或绘图仪发送信号。


当设备打开时禁用 DTR 线。


当设备打开时启用 DTR 线。


启用 DTR 握手。


设置要用于所显示边界的线宽。 如果使用粗线线宽，可能需要修改单元边距。


设置要用于所显示边界的颜色。 可以选择“选择颜色”以显示“选择颜色”对话框。


将边界特性设置应用到所选表格单元的所有边界。


将边界特性设置应用到所选表格单元的外部边界。


将边界特性设置应用到所选表格单元的内部边界。


不将边界特性设置应用到所选表格单元的任何边界。


指定要添加到值集中的值（以逗号分隔）。


列出值集中定义的距离和角度。


将“距离”或“角度”中指定的值添加到“添加”框中。


删除选定的值。


包含要发布的图纸的列表。 单击页面设置可对其进行更改。 使用快捷菜单可添加图纸或对列表进行其他更改。


按执行 PREVIEW 命令时在图纸上打印的方式显示图形。 要退出打印预览并返回“发布”对话框，请按 ESC 键，然后按 ENTER 键，或单击鼠标右键，然后单击快捷菜单上的“退出”。


显示“选择图形”对话框（标准文件选择对话框），从中可以选择要添加到图纸列表的图形。 将从这些图纸文件中提取布局名，并在图纸列表中为每个布局和模型添加一张图纸。


从图纸列表中删除当前选定的图纸。


将列表中的选定图纸上移一个位置。


将列表中的选定图纸下移一个位置。


显示“加载图纸列表”对话框（标准文件选择对话框），从中可以选择要加载的 DSD 文件或 BP3（批处理打印）文件。 如果“发布图纸”对话框中列有图纸，将显示“替换或附加”对话框。 用户可以用新图纸替换现有图纸列表，也可以将新图纸附加到当前列表中。


显示“列表另存为”对话框（标准文件选择对话框），从中可以将当前图形列表保存为 DSD 文件。 DSD 文件用于说明这些图形文件列表以及其中的选定布局列表。


显示“打印戳记”对话框，从中可以指定要应用于打印戳记的信息，例如图形名称和打印比例。


在每个图形的指定角放置一个打印戳记并将戳记记录在文件中。 打印戳记的日期可以在“打印戳记”对话框中指定。


指定要发布的份数。 如果选中“发布到 DWF”选项，“打印份数”设置将默认为 1 且不能更改。 如果图纸的页面设置指定打印到文件，那么，将忽略此选项中设置的份数，只创建单个打印文件。


如果选定此选项，可将图纸按默认顺序的逆序发送到绘图仪。 仅当选定了“页面设置中指定的绘图仪”选项时，此选项才可用。


定义发布图纸列表的方式。 可以发布到多页 DWF 文件（电子图形集），也可以发布到页面设置中指定的绘图仪（图纸图形集或打印文件集）。


表明将使用页面设置中为每张图纸指定的输出设备。 启用该开关时，将发布所有非三维 DWF 项。 设置为三维 DWF 的项将在“要发布的图纸”列表的“状态”列中标记警告信息。


表示图纸集将发布为 DWF 文件。


指定添加图纸时，是否将图形中包含的模型和布局添加到图纸列表中。 必须至少选择一个选项。


指定添加图纸时是否包含模型。


指定添加图纸时是否包含所有布局。


打开“发布选项”对话框，从中可以指定发布选项。


显示或隐藏“选定的图纸信息”和“选定的页面设置信息”区域。


显示所选图纸的以下信息：源图形、图形位置和布局名称。


显示所选页面设置的以下信息：打印设备、打印大小、打印比例和详细信息。


开始发布操作。 根据“发布到”区域中选定的选项和“发布选项”对话框中选定的选项，创建一个或多个单页 DWF 文件，或一个多页 DWF 文件，或打印到设备或文件。


显示当前块样板的名称。


显示已加载到“发布块样板”对话框中的所有块源图形。


将图形添加到块源图形列表。


从块源图形列表中删除所选的图形。


扫描块源图形以查找块及其特性和属性的唯一定义。


显示要发布的块数据。


显示在块源图形中找到的独特的块


显示在块源图形中找到的所有已扫描的块。


排除没有定义属性的块。


显示在块源图形中找到的选中块的特性。


显示当前所选块的特性的并集。


从显示的列表中排除所有常规块特性。


打开“块样板选项”对话框，从中可以指定其他设置。


保存块样板文件。


指定可选设置，以便在发布的 DWF 文件中包含块中的块和外部参照中的块。


在当前发布操作使用对对 PC3 文件所做的更改，但不将更改保存到 PC3 文件中。


指定将绘图仪配置编辑器中所做的修改保存到 DWF PC3 文件中。


切换树状图以显示当前图形中可以清理的命名对象的概要。


列出当前图形中未使用的、可被清理的命名对象。 可以通过单击加号或双击对象类型列出任意对象类型的项目。 通过选择要清理的项目来清理项目。


清理项目时显示“确认清理”对话框。


从图形中删除所有未使用的命名对象，即使这些对象包含在其他未使用的命名对象中或被这些对象所参照。 显示“确认清理”对话框，可以取消或确认要清理的项目。


切换树状图以显示当前图形中不能清理的命名对象的概要。


列出不能从图形中删除的命名对象。 这些对象的大部分在图形中当前使用，或为不能删除的默认项目。 当选择单个命名对象时，树状视图下方将显示不能清理该项目的原因。


显示不能清理选定项目的详细原因。


清理所选项目。


清理所有未使用项目。


自定义 QLEADER 命令并设置引线和引线注释的特性。


设置引线注释类型。 选择的类型将更改 QLEADER 引线注释提示。


提示创建多行文字注释。


提示用户复制多行文字、单行文字、公差或块参照对象，并将副本连接到引线末端。 副本与引线是相关联的，这就意味着如果复制的对象移动，引线末端也将随之移动。 钩线的显示取决于被复制的对象。


显示“公差”对话框，用于创建将要附着到引线上的特征控制框。


提示插入一个块参照。 块参照将插入到自引线末端的某一偏移位置处，并与该引线相关联，这就意味着如果块移动，引线末端也将随之移动。 没有显示钩线。


创建无注释的引线。


设置多行文字选项。 只有选定了多行文字注释类型时该选项才可用。


提示指定多行文字注释的宽度。


无论引线位置在何处，多行文字注释应靠左对齐。


在多行文字注释周围放置边框。


设置重新使用引线注释的选项。


不重复使用引线注释。


重复使用为后续引线创建的下一个注释。


重复使用当前注释。 选择“重复使用下一个”之后，重复使用注释时将自动选择此选项。


设置引线格式。


在指定点之间创建直线段。


用指定的引线点作为控制点创建样条曲线对象。


定义引线箭头。 从“箭头”列表中选择箭头。 这些箭头与尺寸线中的可用箭头一样。 请参见 DIMSTYLE。 如果选择“用户箭头”，将显示图形中的块列表。 选择其中一个块用作引线箭头。


设置引线的点数，提示输入引线注释之前，QLEADER 命令将提示指定这些点。 例如，如果设置点数为 3，指定两个引线点之后，QLEADER 命令将自动提示指定注释。 请将此数目设置为比要创建的引线段数目大 1 的数。


如果将此选项设置为“无限制”，则 QLEADER 命令会一直提示指定引线点，直到用户按 ENTER 键。


设置第一条与第二条引线的角度约束。


设置第一段引线的角度。


设置第二段引线的角度。


设置引线和多行文字注释的附着位置。 只有在“注释”选项卡上选定“多行文字”时，此选项卡才可用。


将引线附着到多行文字的第一行顶部。


将引线附着到多行文字的第一行中间。


将引线附着到多行文字的中间。


将引线附着到多行文字的最后一行中间。


将引线附着到多行文字的最后一行底部。


给多行文字的最后一行加下划线。


将过滤条件应用到整个图形或当前选择集（如果存在）。 要选择将在其中应用该过滤条件的一组对象，请使用“选择对象”按钮。 完成对象选择后，按 ENTER 键重新显示该对话框。 “应用到”将设置为“当前选择”。


临时关闭“快速选择”对话框，允许用户选择要对其应用过滤条件的对象。 按 ENTER 键返回到“快速选择”对话框。 更改“应用到”框以显示“当前选择”。 只有选择了“包括在新选择集中”并清除“附加到当前选择集”选项时，“选择对象”按钮才可用。


指定要包含在过滤条件中的对象类型。 如果过滤条件正应用于整个图形，则“对象类型”列表包含全部的对象类型，包括自定义。 否则，该列表只包含选定对象的对象类型。


指定过滤器的对象特性。 此列表包括选定对象类型的所有可搜索特性。 选定的特性决定“运算符”和“值”中的可用选项。


控制过滤的范围。 根据选定的特性，选项可能包括“等于”、“不等于”、“大于”、“小于”和“* 通配符匹配”。 对于某些特性，“大于”和“小于”选项不可用。 “* 通配符匹配”只能用于可编辑的文字字段。


指定过滤器的特性值。 如果选定对象的已知值可用，则“值”成为一个列表，可以从中选择一个值。 否则，请输入一个值。


指定是将符合给定过滤条件的对象包括在新选择集内或是排除在新选择集之外。 选择“包括在新选择集中”将创建其中只包含符合过滤条件的对象的新选择集。 选择“排除在新选择集之外”将创建其中只包含不符合过滤条件的对象的新选择集。


指定是由 QSELECT 命令创建的选择集替换还是附加到当前选择集。


指定变量类型。


将新变量存储为常量。


将新变量存储为函数。


定义新变量的特性。


存储变量名。 常量名称不能包含空格。


将命名变量存储到选定的类别中。 如果选择“新建”，将打开“目录定义”对话框，用户可以在此为变量定义新的类别。


存储变量的值或表达式。


存储变量说明。


关闭对话框并将当前设置应用到变量。


关闭对话框并且不应用当前设置。


显示帮助。


定义新类别的特性。


存储类别名。


存储类别说明。


关闭对话框并将当前设置应用到变量。


关闭对话框并且不应用当前设置。


显示帮助。


显示选定要进行在位编辑的参照以及选定参照中嵌套的所有参照。


显示当前选定参照的预览图像。


显示选定参照的文件位置。 如果选定参照是一个块，则不显示路径。


控制嵌套对象是否自动包含在参照编辑任务中。


控制是否在参照编辑任务中逐个选择嵌套对象。


控制从参照中提取的图层和其他命名对象是否是唯一可修改的。


控制编辑参照期间是否提取和显示块参照中所有可变的属性定义。


锁定所有不在工作集中的对象。 从而避免用户在参照编辑状态时意外地选择和编辑宿主图形中的对象。


按类别列出图形中的命名对象。 选择要重命名的对象。


显示在“命名对象”中指定类型的命名对象。 选择要改变的名称。


指定要重命名的命名对象。 输入名称或从“项目”列表中选择一个名称。 可使用通配符 * 和 ? 重命名一组对象。 不能重命名某些标准对象，例如图层 0 和 CONTINUOUS 线型


指定要分配给对象的新名称。 输入名称然后选择“重命名为”以应用此改变的名称。


显示列出所有与当前图形一起存储的预设的树状图。 渲染预设有两种类型：标准预设和自定义预设。


该面板提供的设置与“高级渲染设置”选项板上的特性类似。


将选定的渲染预设设定为渲染器要使用的预设。


复制预设。 将显示“复制渲染预设”对话框。


删除选定的自定义渲染预设。 不能删除标准预设。


显示与选定渲染预设关联的略图图像。 如果未显示略图图像，可以从“预设信息”下的“略图图像”设置中选择一个图像。


为已复制的预设指定一个名称。 预设名称必须唯一。


添加自定义预设的说明。


设置输出图像的宽度分辨率（以像素为单位）。


设置输出图像的高度分辨率（以像素为单位）。


设置渲染图像的宽高比（即宽度与高度的比值）。


使用自定义输出分辨率时锁定宽高比。


设置四种最常用输出分辨率中的一种。


指定图形样板的说明。 在“启动”或“创建新图形”对话框中选择样板时，将显示此说明。


指定图形样板使用英制单位还是公制单位。


如果保存为早期图形文件类型，或者图形中包含其他应用程序中的自定义对象，可以选择“保存自定义对象的代理图像”以保存图形文件中自定义对象的图像。 如果不选择此选项，图形文件中每个自定义对象的边框都将被保存。 （PROXYGRAPHICS 系统变量）


指定该程序是创建 ASCII 文件还是创建二进制 DXF 文件。 ASCII 格式的 DXF 文件可以使用文字编辑器阅读，与大量应用程序兼容。 二进制格式的 DXF 文件包含 ASCII DXF 文件中的所有信息。 由于二进制 DXF 文件经过压缩，所以读写速度比 ASCII 格式文件快。


控制 DXF 文件是由选定的对象组成，还是由整个图形组成。 如果选择了此选项，输出文件将只包括选定的对象以及其中包含块的块参照部分。 输出文件不包含块定义表。


指定是否在“选择文件”对话框的“预览”区域中显示图形的图像。 “保存略图预览图像”也受 RASTERPREVIEW 系统变量控制。


用指定的位精度保存文件。 多数情况下，使用默认精度已经足够，但有时为了满足某些图形或应用程序的要求，需要提高精度值。 如果在加载用户创建的 DXF 文件时遇到问题，可以试着提高精度。 精度越高文件越大。 低精度对于一些特殊用途非常有用，但通常不推荐使用。


确定生成二维截面时如何显示三维对象的二维截面。


确定三维对象在生成时如何显示。


确定打开活动剖切时如何在图形中显示剖切的对象。


打开选定截面对象的活动剖切。


选中时，将所有设置应用于图形中的所有截面对象。 清除时，仅将设置应用于当前截面对象。


将对话框中的所有设置重置为其默认值。


生成二维截面。


生成三维截面。


指定以包括图形中的所有三维对象（三维实体、曲面和面域），包括外部参照和块中的三维对象。


指定将手动选择要从中生成截面的图形中的三维对象（三维实体、曲面和面域）。


选择截面的对象时，请暂时关闭此对话框。 完成对象选择后，按 ENTER 键重新显示“生成截面/标高”对话框。


指示选定对象的数目。


在当前图形中将生成的截面作为块插入。


使用新生成的截面替换图形中的现有块。


使用新生成的截面替换图形中的现有块。


选择图形中的截面时，请暂时关闭此对话框。 完成块选择后，按 ENTER 键重新显示“生成截面/标高”对话框。


指定要保存截面的文件名和路径。


打开“截面设置”对话框。


创建截面。


下次保存图形时添加、更改或删除密码。 添加或更改密码时，将显示“确认密码”对话框。 密码丢失后不能恢复。 添加密码前，应创建不受密码保护的备份。


加密图形特性，要查看它们必须输入密码。 图形特性是一些有助于识别图形的信息，包括标题、作者、主题和用于标识型号或其他重要信息的关键字。


除非用户通过单击“高级选项”按钮选择高级级别，否则请指定操作系统提供的默认加密级别。


打开“高级选项”对话框，从中可以选择加密提供者和密钥长度。


保存图形时为图形附加数字签名。


显示可用于签名文件的数字 ID 列表。 包含如下信息：该数字 ID 颁发给的组织或个人、颁发该数字 ID 的数字 ID 发行商以及该数字 ID 的过期时间。


提供时间服务列表（用于为数字签名添加时间戳）、时间服务器的连接状态和“注释”区域（包含与数字签名或正在签名的文件相关的信息）。


提供时间服务器列表，用于为数字签名添加时间戳。


显示时间服务的连接状态（“已成功连接到时间服务器”或“无法联系时间服务器”）。


提供一个位置，用于添加数字签名或正在签名的文件的注释。


设置图形的加密级别。 可以从操作系统提供的加密提供者中选择。


设置密钥长度。 密钥长度越长，图形的保护级别越高。


指定当前 Autodesk 应用程序接受的 i-drop 内容的默认类型。 对于已安装的提供此 i-drop 功能的 Autodesk 产品，列表中将列出可用的内容类型。


显示图形中当前插入的 i-drop 内容的源 URL、日志文件名和文件名，并允许用户指定要传递的关联数据文件及其位置。


显示图形中当前插入的 i-drop 内容的源 URL。


显示图形中当前插入的 i-drop 内容的日志文件名。


显示图形中当前插入的 i-drop 内容的文件名。


指定要与图形中当前插入的 i-drop 内容一起传递的关联的数据文件。


指定要与图形中当前插入的 i-drop 内容一起传递的关联数据文件的目标。


指定该子集的名称。 如果选择“创建相对于上级子集存储位置的文件夹”，请为该子集指定图纸存储文件夹名称。


为包含与此子集相关联的图纸的所有新图形 (DWG) 文件指定文件夹位置。 单击“浏览”按钮将显示“浏览文件夹”“标准文件选择”对话框。


指定用于创建此子集的新图形文件的图形样板 (DWT) 文件和布局名称。 单击“浏览”按钮将显示“选择布局作为图纸样板”对话框。


选中此选项时，将提示用户指定图形样板文件而不是使用默认图形样板文件创建新图纸。


指定用于创建新图纸的图形样板文件路径和名称。 单击“浏览”按钮将显示“选择图形”“标准文件选择”对话框。


列出并指定用于创建新图纸的图形样板文件中的布局名称。


指定图纸编号。 建议在首次创建图纸时不要填写图纸编号。 默认情况下，新图纸的图形名称和布局名称将为图纸标题和图纸编号的组合。 创建新图纸时，可以从文件名中删除图纸编号，但布局名称中将会保留图纸编号。


指定图纸标题，该标题与新图形中具有相同名称的命名布局选项卡相对应。


指定包含该图纸的新图形文件的名称。 默认情况下，图形文件的名称由图纸编号和图纸标题组成。 用户也可以修改此框中的图形文件名。


显示新图形文件的默认文件夹。


显示用于创建新图形文件的默认图纸样板文件。


指定选定图纸的图纸编号。


指定选定图纸的图纸标题。


指定与选定的图纸相关联的图形文件的名称。


显示图形文件的文件夹路径。


选中此选项后，将修改图形文件名以匹配图纸标题。


选中此选项后，通过在图纸标题的前面添加图纸编号从而将图形文件名修改为新的名称。


将下一张图纸加载到此对话框中。 这为对一系列图纸进行重新编号和重加标题提供了一种简便方法。


将上一张图纸加载到此对话框中。


指定选定视图的图纸编号。


指定选定视图的视图标题。


将上一个视图加载到此对话框中。 这为对一系列视图进行重新编号和重加标题提供了一种简便方法。


将下一个视图加载到此对话框中。 这为对一系列视图进行重新编号和重加标题提供了一种简便方法。


显示“选择图形”标准文件选择对话框。


列出指定图形文件中的所有可用布局。 单击某个复选框选择某个布局。


选择该选项后，自动将图形文件名添加到图纸标题的开始位置。


仅当布局显示复选标记时才从列表中输入此布局。


指定用于该表的表样式。 单击“浏览”按钮将会显示“表格样式”对话框。


显示当前选定表样式的样例。


选中此选项时，将显示子集的名称，将图纸列表分成几个部分。


指定图纸列表的标题名称。


显示图纸列表中的列定义列表。 列表中的每一行代表一列。 列表中从上到下的顺序表示如何在表中显示列（从左到右）。


选择列定义，然后单击“数据类型”列中的条目，将会显示一个列表。 用户可以在此列表中更改要在图纸列表的列中显示的信息类型。


使用户可以更改图纸列表中每一列的标题文字。


在图纸列表中添加图纸编号列。


从图纸列表中删除选定的列。 如果意外删除一列，可以添加新的“图纸编号”列，然后在数据类型列表中更改其数据类型。


将列列表中选定的列向上移动，并在图纸列表中向左移动。


将列列表中选定的列向下移动，并在图纸列表中向右移动。


指定用于该表的表样式。 单击“浏览”按钮将会显示“表格样式”对话框。


显示当前选定表样式的样例。


选中此选项时，将显示子集的名称，将图纸列表分成几个部分。


指定图纸列表的标题名称。


显示图纸列表中的列定义列表。 列表中的每一行代表一列。 列表中从上到下的顺序表示如何在表中显示列（从左到右）。


选择列定义，然后单击“数据类型”列中的条目，将会显示一个列表。 用户可以在此列表中更改要在图纸列表的列中显示的信息类型。


使用户可以更改图纸列表中每一列的标题文字。


在图纸列表中添加图纸编号列。


从图纸列表中删除选定的列。 如果意外删除一列，可以添加新的“图纸编号”列，然后在数据类型列表中更改其数据类型。


将列列表中选定的列向上移动，并在图纸列表中向左移动。


将列列表中选定的列向下移动，并在图纸列表中向右移动。


显示选定图纸集特定的信息。 可以单击每个字段以在对话框底部显示说明。


显示“自定义特性”对话框。


列出与当前图纸集关联的自定义特性。


显示“添加自定义特性”对话框。


从图纸集中删除选定的自定义特性。


指定新的自定义特性的名称。


指定自定义特性的值。


指定自定义特性是属于图纸集还是属于图纸。


显示可用于当前图纸集的文件夹列表。 可以添加和删除文件夹位置，以控制哪些图形文件可用于当前图纸集。


显示“浏览文件夹”“标准文件选择”对话框，从中可以将文件夹位置添加到列表中。


从列表中删除选定的文件夹。


显示选定图纸的特性。 还显示自定义特性（如果有）。 可以输入新值以修改任何图纸特性。 “需要的布局”是保存图纸的图形的路径和文件名。 “找到的布局”是在其中找到图纸的图形的路径和文件名。 如果需要指定其他路径，可以在“预设的布局”中修改路径和文件名。 此操作将图纸和图纸集重新关联。


指定图纸选择的名称。


指定要重命名或删除的图纸选择。


重命名选定的图纸选择。


删除选定的图纸选择。 仅删除该图纸选择。 图纸自身不受影响。


指定新视图类别的名称。


提供列出适用于当前视图类别的标注块的方法。


显示“块列表”对话框。


显示当前图纸集可以使用的块列表。


显示“选择块”对话框。


从标注块列表中删除选定的块。


指定要用作块定义源的图形 (DWG) 文件或图形样板 (DWT) 文件的名称和路径。 单击“浏览”按钮将显示“选择图形”对话框（标准文件选择对话框）。


使用指定的整个图形文件或图形样板文件作为块定义。


使用指定图形文件或图形样板文件中选定的块定义。 选择标注块时，可以使用 SHIFT 或 CTRL 键选择多个块。


选定单个块时显示预览图像。


显示正在查看其数字签名的文件的位置和名称。


如果数字签名有效，则显示“有效的签名”图标；如果数字签名无效，则显示“无效的签名”图标。


显示签名文件的状态。


显示“数字签名内容”对话框。 此选项仅在数字签名有效并且文件在签名后未被修改时可用。


包含签名文件中所有外部参照的详细信息。


显示文件的基本图形中包含的外部参照图形。


在签名文件中包含外部参照图形列表。 显示外部参照的名称、文件夹及状态。 此列表仅在当前文件中包含外部参照并选中了“查看外部参照图形”时可用。


显示选定外部参照的“数字签名内容”对话框。 此按钮仅在外部参照附加了有效的数字签名时才启用。


显示正在查看其数字签名的文件的位置和名称。


显示数字签名的状态。


显示向当前文件附加数字签名的组织或个人的名称。


显示主题、颁发者、有效期始于日期、有效期止于日期或“值”框中的序列号。


根据用户在“其他字段”列表中选择的项目显示数字签名的信息。


显示当前文件附加的数字签名的所有注释。


显示数字签名附加到当前文件的日期和时间。 该日期和时间基于附加签名时所使用的时间服务。


显示用于向当前文件添加时间戳的时间服务。


确定是否为签名的外部参照显示“数字签名内容”对话框。 此复选框仅在打开已签名的图形时，在“数字签名内容”对话框中显示。


显示当前词典名。


显示正在检查的词语。


显示当前词典中建议的替换词列表。 从该列表中选择替换词或在框中输入替换词。


跳过当前词语。


跳过所有与当前词语相同的词语。


用“建议”框中的词语替换当前词语。


替换在选定文字对象中所有与当前词语相同的词语。


将当前词语添加到当前自定义词典中。 词语的最大长度为 63 个字符。


列出与在“建议”中选定的词相类似的词语。


显示“修改词典”对话框。


显示在其中找到的当前词语的短语。


显示“选择自定义词典”对话框（“标准文件选择”对话框），从中可以选择要使用的自定义词典文件。 将使用选定的词典文件，直到选择另一个文件。


将输入框中的词语添加到当前自定义词典。 最大长度为 63 个字符。


删除输入框中的或从自定义词典中选定的词语。


打开“检查标准”对话框。


显示“CAD 标准设置”对话框，该对话框指定“配置标准”和“检查标准”对话框的其他设置。


列出与当前图形相关联的所有标准 (DWS) 文件。 要添加标准文件，请单击“添加标准文件”。 要删除标准文件，请单击“删除标准文件”。 如果此列表中的多个标准之间发生冲突（例如，如果两个标准指定了名称相同但特性不同的图层），该列表中首先显示的标准文件优先。 要在列表中改变某标准文件的位置，请选择该文件，并单击“上移”或“下移”。


使标准 (DWS) 文件与当前图形相关联。


从列表中删除某个标准文件。 （删除某个标准文件并不是实际删除它，而只是断开它与当前图形的关联性。）


将列表中的某个标准文件上移一个位置。


将列表中的某个标准文件下移一个位置。


提供列表中当前选定的标准文件的概要信息。 通过打开 DWS 文件然后使用 DWGPROPS 命令，可以将注释和标题添加到说明。 在“图形特性”对话框中，单击“概要”选项卡。


列出当前系统上的标准插入模块。 通过从此列表中选择插入模块，可以指定核查图形时使用哪个插入模块。


提供列表中当前选定的标准插入模块的概要信息。


设置发生标准冲突时的通知选项。


关闭关于标准冲突和丢失标准文件的通知。


打开当前图形中的标准冲突通知。 当出现标准冲突时会显示一个警告。 警告通知用户在更改图形时创建或编辑了多少个非标准的对象。 警告显示后，用户可以选择修复或不修复标准违例。 对于使用脚本和 LISP 例程的图形，该警告直到脚本或例程完成时才显示。 （STANDARDSVIOLATION 系统变量）


打开与标准文件关联的文件以及创建或修改非标准对象时，状态栏上显示图标。 （STANDARDSVIOLATION 系统变量）


为修复标准冲突和忽略已标记的问题设置选项。


如果有建议的修复方案，则在自动修复和不修复非标准对象之间切换。 仅当非标准对象的名称与标准对象的名称匹配，但特性不相同时，才能获得建议的修复方案。 在这种情况下，标准对象的特性将应用到非标准对象。 “检查完成”警告给出核查后发生的自动修复的标准冲突数目。


在显示和不显示已标记为忽略的问题之间切换。 如果复选了此选项，则在当前图形上执行核查时将显示已标记为忽略的标准冲突情况。


提供标准文件列表，这些标准文件控制“检查标准”对话框的“替换”列表中的默认选项。 不管此设置如何，只要找到建议的替代（前面加有复选标记的替代），它就是默认选择。 如果在“CAD 标准设置”对话框中选择标准文件 (DWS) 时没有找到建议的替代，“替换”列表中的默认选项将是选定标准文件中第一个替代项目。 如果此设置被设置为“无”，同时未找到建议的替代，则不选择“替换”列表中的任何项目。


显示文字样式名、添加新样式以及重命名和删除现有样式。 列表中包括已定义的样式名并默认显示当前样式。 要更改当前样式，请从列表中选择另一种样式，或选择“新建”以创建新样式。


显示“新建文字样式”对话框并为当前设置自动提供“样式 n”名称（其中 n 为所提供样式的编号）。 可以采用默认值或在该框中输入名称，然后选择“确定”使新样式名使用当前样式设置。


显示“重命名文字样式”对话框。 输入新名称并选择“确定”后，就重命名了方框中所列出的样式。


删除文字样式。 从列表中选择一个样式名将其置为当前，然后选择“删除”。


更改样式的字体。


列出所有注册的 TrueType 字体和 Fonts 文件夹中编译的形 (SHX) 字体的字体族名。 从列表中选择名称后，该程序将读取指定字体的文件。 除非文件已经由另一个文字样式使用，否则将自动加载该文件的字符定义。 可以定义使用同样字体的多个样式。 请参见《用户手册》中的指定文字字体。


指定字体格式，比如斜体、粗体或者常规字体。 选定“使用大字体”后，该选项变为“大字体”，用于选择大字体文件。


根据输入的值设置文字高度。 如果输入 0.0，每次用该样式输入文字时，系统都将提示输入文字高度。 输入大于 0.0 的高度值则为该样式设置固定的文字高度。 在相同的高度设置下，TrueType 字体显示的高度要小于 SHX 字体。 请参见《用户手册》中的设置文字高度。


指定亚洲语言的大字体文件。 只有在“字体名”中指定 SHX 文件，才能使用“大字体”。 只有 SHX 文件可以创建“大字体”。


颠倒显示字符。


反向显示字符。


显示垂直对齐的字符。 只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。 TrueType 字体的垂直定位不可用。


设置字符间距。 输入小于 1.0 的值将压缩文字。 输入大于 1.0 的值则扩大文字。


设置文字的倾斜角。 输入一个 -85 和 85 之间的值将使文字倾斜。


随着字体的改变和效果的修改动态显示样例文字。 在字符预览图像下方的方框中输入字符，将改变样例文字。


提供了要在预览图像中显示的文字。


根据对话框中所做的更改，更新字符预览图像中的样例文字。


为打印样式表提供说明区域。


显示有关编辑的打印样式表的信息：打印样式编号、路径和“打印样式表编辑器”的版本号。


缩放由该打印样式表控制的对象打印样式中的所有非 ISO 线型和填充图案。


指定要缩放的非 ISO 线型和填充图案的数量。


打开 AutoCAD 2000 以前版本的图形时删除所用的颜色映射表。 由 acadr14.cfg、PCP 或 PC2 文件创建的命名打印样式表包含从 AutoCAD R14 笔映射中创建的打印样式。 颜色相关打印样式表也具有颜色映射表。 打开 AutoCAD 2000 以前版本的图形时，将使用颜色映射表把打印样式映射到颜色，并进而映射到每种颜色的对象。 当存在颜色映射表时，不能添加、删除或重命名该打印样式表中的打印样式。


列出打印样式表中的所有打印样式及其设置。 打印样式按列从左到右显示。 可以使用“表视图”选项卡或“表格视图”选项卡来调整打印样式设置。 通常，如果打印样式的数量较少，则使用“表视图”选项卡比较方便。 如果打印样式的数目较大，则“表格视图”将更加方便，这样打印 样式名将列在左边而选定的样式将显示在右边。 用户不必水平滚动来查看样式及其特性。 命名打印样式表中的第一个打印样式为“普通”，它表示对象的默认特性（未应用打印样式）。 用户不能修改或删除“普通”打印样式。


提供每个打印样式的说明。


指定添加到当前打印样式表的新打印样式的设置。


指定对象的打印颜色。 打印样式颜色的默认设置是“使用对象颜色”。 如果指定了打印样式颜色，则打印时该颜色将替代对象的颜色。


启用抖动。 打印机采用抖动来靠近点图案的颜色，使打印颜色看起来似乎比 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 中的颜色要多。 如果绘图仪不支持抖动，将忽略抖动设置。


如果绘图仪支持灰度，则将对象颜色转换为灰度。 清除“转换为灰度”时，RGB 值将用于对象颜色。 无论使用对象颜色还是指定打印样式颜色，都可以使用抖动。


指定打印使用该打印样式的对象时要使用的笔。 可用笔的范围为 1 到 32。 如果打印样式颜色设置为“使用对象颜色”，或正编辑颜色相关打印样式表中的打印颜色，则不能更改指定的笔号，该值被设置为“自动”。


在 1 到 255 之间指定一个虚拟笔号。 许多非笔式绘图仪都可以使用虚拟笔模仿笔式绘图仪。 对于许多设备，都可以在绘图仪的前面板上对笔的宽度、填充图案、端点样式、合并样式和颜色/淡显进行编程。


指定颜色强度设置，该设置确定打印时在纸上使用的墨的多少。 有效值为 0 到 100，选择 0 将使颜色淡化为白色。 选择 100 则按照真实颜色强度显示颜色。 要启用淡显，则必须选择“启用抖动”选项。


用样例和说明显示每种线型的列表。 打印样式线型的默认设置为“使用对象线型”。 如果指定了打印样式线型，则打印时该线型将替代对象的线型。


调整线型比例以完成线型图案。 如果未选择“自适应调整”，直线可能会在图案的中间结束。 如果线型缩放比例更重要，请关闭“自适应调整”。 如果完整的线型图案比正确的线型比例更重要，请打开“自适应调整”。


显示线宽及其数字值的样例。 可以以毫米为单位指定每个线宽的数字值。 打印样式线宽的默认设置为“使用对象线宽”。 如果指定了打印样式线宽，则打印时该线宽将替代对象的线宽。


提供下列线条端点样式：柄形、方形、圆形和菱形。 线条端点样式的默认设置为“使用对象端点样式”。 如果指定了线条端点样式，则打印时该线条端点样式将替代对象的线条端点样式。


提供下列线条连接样式：斜接、倒角、圆形和菱形。 线条连接样式的默认设置为“使用对象连接样式”。 如果指定了线条连接样式，则打印时该线条连接样式将替代对象的线条连接样式。


提供了以下填充样式：实体、棋盘形、交叉线、菱形、水平线、左斜线、右斜线、方形点和垂直线。 填充样式的默认设置为“使用对象填充样式”。 如果指定了填充样式，则打印时该填充样式将替代对象的填充样式。


向命名打印样式表添加新的打印样式。


从打印样式表中删除选定样式。


显示“编辑线宽”对话框。 共有 28 种线宽可以应用于打印样式表中的打印样式。 如果存储在打印样式表中的线宽列表中不包含所需的线宽，可以对现有线宽进行编辑。 不能在打印样式表的列表中添加或删除线宽。


显示“另存为”对话框，并以新名称保存打印样式表。


列出打印样式表中的线宽。 共有 28 种线宽，包括“使用对象线宽”。 可以修改现有线宽，但不能添加或删除线宽。 如果修改线宽值，使用该线宽的其他对象也将发生改变。


指定显示线宽列表的单位。 可以以英寸或毫米显示线宽列表。


使选定线宽可被编辑。


按值对线宽列表进行排序。 如果更改了线宽值，请选择“线宽排序”重新对列表进行排序。


指定表格样式。 默认样式为 STANDARD。


显示在当前表格样式中为数据行指定的文字高度（只读）。


显示当前表格样式的样例。


指定表格左上角的位置。 可以使用定点设备，也可以在命令行上输入坐标值。 如果表格样式将表格的方向设置为由下而上读取，则插入点位于表格的左下角。


指定表格的大小和位置。 可以使用定点设备，也可以在命令行上输入坐标值。 选定此选项时，行数、列数、列宽和行高取决于窗口的大小以及列和行设置。


表示列


表示行。


指定列数。 选定“指定窗口”选项并指定列宽时，则选定了“自动”选项，且列数由表格的宽度控制。


指定列的宽度。 选定“指定窗口”选项并指定列数时，则选定了“自动”选项，且列宽由表格的宽度控制。 最小列宽为一个字符。


指定行数。 选定“指定窗口”选项并指定行高时，则选定了“自动”选项，且行数由表格的高度控制。 带有标题行和表格头行的表格样式最少应有三行。 最小行高为一行。


按照文字行高指定表格的行高。 文字行高基于文字高度和单元边距，这两项均在表格样式中设置。 选定“指定窗口”选项并指定行数时，则选定了“自动”选项，且行高由表格的高度控制。


显示应用于所创建表格的表格样式的名称。 默认表格样式为 STANDARD。


显示表格样式列表格。 当前样式被亮显。


控制“样式”列表格的内容。


显示“样式”列表格中选定样式的预览图像。


将“样式”列表格中选定的表格样式设置为当前样式。 所有新表格都将使用此表格样式创建。


显示“创建新的表格样式”对话框，从中可以定义新的表格样式。


显示“修改表格样式”对话框，从中可以修改表格样式。


删除“样式”列表格中选定的表格样式。 不能删除图形中正在使用的样式。


命名新表格样式。


指定新表格样式要采用其设置作为默认设置的现有表格样式。


（仅限于“数据”选项卡）将设置应用于所有数据行。


确定表格具有标题行（仅限于“标题”选项卡）还是列标题行（仅限于“列标题”选项卡）。 如果清除此选项，将不能选取单元特性设置。


列出图形中的所有文字样式。 单击“...”按钮将显示“文字样式”对话框，从中可以创建新的文字样式。


设置文字高度。 数据和列标题单元的默认文字高度为 0.1800。表标题的默认文字高度为 0.25。


指定文字颜色。


指定单元的背景色。 默认值为“无”。


设置表格单元中文字的对正和对齐方式。 文字根据单元的上下边界进行居中对齐、靠上对齐或靠下对齐。 文字相对于单元的左右边界进行居中对正、左对正或右对正。 有关这九个选项的图例，请参见《用户手册》中的对正多行文字。


为表格中的“数据”、“列标题”或“标题”行设置数据类型和格式。


将边界特性设置应用于所有数据单元、列标题单元或标题单元的所有边界，具体取决于当前活动的选项卡。


将边界特性设置应用于所有数据单元、列标题单元或标题单元的外部边界，具体取决于当前活动的选项卡。


将边界特性设置应用于所有数据单元或列标题单元的内部边界，具体取决于当前活动的选项卡。 此选项不适用于标题单元。


隐藏数据单元、列标题单元或标题单元的边界，具体取决于当前活动的选项卡。


将边界特性设置应用于所有数据单元、列标题单元或标题单元的底边界，具体取决于当前活动的选项卡。


通过单击边界按钮，设置将要应用于指定边界的线宽。 如果使用粗线宽，可能必须增加单元边距。


通过单击边界按钮，设置将要应用于指定边界的颜色。


显示当前表格样式设置效果的样例。


设置表格方向。


设置单元中的文字或块与左右单元边界之间的距离。


设置单元中的文字或块与上下单元边界之间的距离。


指定块在表格单元中的对齐方式。 块相对于上、下单元边框居中对齐、上对齐或下对齐； 相对于左、右单元边框居中对齐、左对齐或右对齐。


指定块参照的比例。 输入值或选择“自动调整”缩放块以适应选定的单元。


指定块的旋转角度。


显示从“符号”对话框中选择的几何特征符号。 选择一个“符号”框时，显示该对话框。


创建特征控制框中的第一个公差值。 公差值指明了几何特征相对于精确形状的允许偏差量。 可在公差值前插入直径符号，在其后插入包容条件符号。


在公差值前面插入直径符号。 单击该框插入直径符号。


创建公差值。 在框中输入值。


显示“包容条件”对话框，从中选择修饰符号。 这些符号可以作为几何特征和大小可改变的特征公差值的修饰符。


在特征控制框中创建第二个公差值。 以与第一个相同的方式指定第二个公差值。


在特征控制框中创建第一级基准参照。 基准参照由值和修饰符号组成。 基准是理论上精确的几何参照，用于建立特征的公差带。


创建基准参照值。 在框中输入值。


显示“包容条件”对话框，从中选择修饰符号。 这些符号可以作为基准参照的修饰符。


在特征控制框中创建第二级基准参照，方式与创建第一级基准参照相同。


在特征控制框中创建第三级基准参照，方式与创建第一级基准参照相同。


创建特征控制框中的投影公差零值。 投影公差带控制固定垂直部分延伸区的高度变化，并以位置公差控制公差精度。 在框中输入值。


在延伸公差带值的后面插入延伸公差带符号。


创建由参照字母组成的基准标识符。 基准是理论上精确的几何参照，用于建立其他特征的位置和公差带。 点、直线、平面、圆柱或者其他几何图形都能作为基准。 在该框中输入字母。


仅显示工具图标。


显示工具图标并在其下注明工具名称。


显示工具图标并在其右侧注明工具名称。


控制与选定工具相关联的特性。 显示的特性类型将根据选定工具的类型而变化。


显示选定工具的图标。


显示选定工具的名称。


显示选定工具的说明。


指定要添加到参数或参数集中的动作。


列出与选定参数或参数集相关联的动作。


将在“要添加的动作对象”框中指定的动作添加到参数或参数集中。


从参数或参数集中删除选定的动作。


在状态栏右侧显示状态托盘，并且显示服务图标。 如果清除此选项，则不显示状态托盘。


显示服务通知。 如果清除“显示服务图标”选项，此选项将不可用。


设置显示通知的时间（以秒为单位）。


显示通知，直到用户单击“关闭”按钮。


指定二维或三维 UCS 图标的显示及其外观。


显示二维图标，不显示 Z 轴。


显示三维图标。


如果选中三维 UCS 图标，则显示 X 和 Y 轴的三维圆锥形箭头。 如果不选择“圆锥体”，则显示二维箭头。


控制选中三维 UCS 图标时 UCS 图标的线宽。 可选 1、2 或 3 个像素。


显示 UCS 图标在模型空间中的预览。


按视口大小的百分比控制 UCS 图标的大小。 默认值为 12，有效值范围是 5 到 95。 注意，UCS 图标的大小与显示它的视口大小成比例。


控制 UCS 图标在模型空间视口和布局选项卡中的颜色。


控制 UCS 图标在模型空间视口中的颜色。 单击“选择颜色”打开“选择颜色”对话框。


控制 UCS 图标在布局选项卡中的颜色。 单击“选择颜色”打开“选择颜色”对话框。


显示当前 UCS 的名称。 如果该 UCS 未被保存和命名，则显示为 UNNAMED。


列出当前图形中定义的坐标系。 如果有多个视口和多个未命名 UCS 设置，列表将仅包含当前视口的未命名 UCS。 锁定到其他视口的未命名 UCS 定义（当 UCSVP 系统变量在该视口中设置为 1 时）不在当前视口中列出。 指针指向当前的 UCS。


恢复选定的坐标系。 要恢复选定的坐标系，可以在列表中双击坐标系的名称，或在此名称上单击鼠标右键，然后选择“置为当前”。 当前 UCS 文字将被更新。


显示“UCS 详细信息”对话框，其中显示了 UCS 坐标数据。 也可以在选定坐标系的名称上单击鼠标右键，然后选择“详细信息”来查看该坐标系的详细信息。


显示当前 UCS 的名称。 如果该 UCS 未被保存和命名，则显示为 UNNAMED。


列出当前图形中定义的六个正交坐标系。 正交坐标系是根据“相对于”列表中指定的 UCS 定义的。 “深度”列列出了正交坐标系与通过基准 UCS（存储在 UCSBASE 系统变量中）原点的平行平面之间的距离。


恢复选定的坐标系。 要恢复选定的坐标系，可以在列表中双击坐标系的名称，或在此名称上单击鼠标右键，然后选择“置为当前”。


显示“UCS 详细信息”对话框，其中显示了 UCS 坐标数据。 也可以在选定坐标系的名称上单击鼠标右键，然后选择“详细信息”来查看该坐标系的详细信息。


指定用于定义正交 UCS 的基准坐标系。 默认情况下，WCS 是基准坐标系。 列出当前图形中的所有已命名 UCS。


指定当前视口的 UCS 图标显示设置。


显示当前视口中的 UCS 图标。


在当前视口中当前坐标系的原点处显示 UCS 图标。 如果不选择该选项，或者坐标系原点在视口中不可见，则将在视口的左下角显示 UCS 图标。


将 UCS 图标设置应用到当前图形中的所有活动视口。


指定更新 UCS 设置时 UCS 的行为。


将坐标系设置与视口一起保存。 此选项设置 UCSVP 系统变量。 如果不选择此选项，视口将反映当前视口的 UCS。


修改视口中的坐标系时恢复平面视图。 （UCSFOLLOW 系统变量）


指定正交 UCS 的 XY 平面与经过坐标系原点的平行平面间的距离。 输入值或单击“选择新原点”按钮以使用定点设备来指定新的深度或新的原点。


暂时关闭对话框以便用户使用定点设备在图形中指定新的深度位置。 要将选定的正交 UCS 的原点重置为默认的位置 (0,0,0)，请单击鼠标右键，然后单击“重置”。


显示当前命名的 UCS 的名称。 默认情况下，设置为“世界”。


显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 UCS 原点。


显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 X 轴的值。


显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Y 轴的值。


显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Z 轴的值。


指定用于计算原点、X 轴、Y 轴和 Z 轴的基准坐标系。 此选项重置 UCSBASE 系统变量。


指定测量的当前单位及当前单位的精度。


设置测量单位的当前格式。 该值包括“建筑”、“小数”、“工程”、“分数”和“科学”。 其中，“工程”和“建筑”格式提供英尺和英寸显示并假定每个图形单位表示一英寸。 其他格式可表示任何真实世界单位。


设置线性测量值显示的小数位数或分数大小。


指定当前角度格式和当前角度显示的精度。


设置当前角度格式。


设置当前角度显示的精度。


以顺时针方向计算正的角度值。 默认的正角度方向是逆时针方向。


控制插入到当前图形中的块和图形的测量单位。 如果块或图形创建时使用的单位与该选项指定的单位不同，则在插入这些块或图形时，将对其按比例缩放。 插入比例是源块或图形使用的单位与目标图形使用的单位之比。 如果插入块时不按指定单位缩放，请选择“无单位”。


显示用当前单位和角度设置的例子。


显示“方向控制”对话框。


指定正东方向（默认方向）。


指定正北方向。


指定正西方向。


指定正南方向。


指定除正方向以外的其他方向。


选择“其他”时指定零角度值。 可通过输入值来指定角度。


基于假想线的角度定义图形区域中的零角度，该假想线连接用户使用定点设备指定的任意两点。 只有选定“其他”时，此选项才可用。


如果不选择此选项，将不再显示“AutoCAD”对话框。 以后要启用宏病毒防护，可以运行 VBARUN 命令，在 VBA 的“选项”对话框中启用宏病毒防护。


加载图形或工程文件但禁用宏。 如果用户认为图形或工程文件中的宏没有用，或者宏的来源不可靠，可以使用“禁用宏”选项。


加载图形或工程文件并启用宏。 如果确信图形或工程文件来源可靠，或者其中包含有用的宏，请使用“启用宏”选项。


如果正加载工程文件，则取消加载进程，不加载该工程文件。 如果正打开带嵌入工程的图形，则打开图形但禁用宏。


指定活动图形。 列表包含当前工作任务中打开的所有图形。


指定图形嵌入工程的名称。 如果图形不包含嵌入工程，则显示“(无)”。


将图形中的嵌入工程移出并添加到全局工程文件中。 如果尚未保存此工程，程序将提示用户保存此工程。


将选定的工程嵌入到指定的图形中。 一个图形中只能包含一个嵌入工程。 不能将工程嵌入到已包含嵌入工程的图形中。


用默认名称“全局 n”创建新工程，其中 n 是一个与创建顺序相关的数字，每创建一个新工程 n 就会递增。


保存全局工程。 仅当选择未保存的全局工程时此选项才可用。


显示“打开 VBA 工程”对话框（请参见 VBALOAD），其中用户可以将现有的工程加载到当前工作任务中。


卸载选定的全局工程。


显示“宏”对话框，从中可以运行、编辑或删除 VBA 宏。


显示“Visual Basic 编辑器”，从中可以编辑工程的代码、窗体和参考，这些工程可以是任何已加载的全局 VBA 工程或任何已打开图形中的嵌入 VBA 工程。 也可以从 Visual Basic 编辑器中调试和运行工程。


指定要运行、编辑、删除或创建的宏的名称。 从可用宏列表中选择一个名称或输入一个名称。


列出在“宏位置”选定的图形或工程中找到的所有宏。 双击列表中的宏名称可以运行该宏。


指定其宏列出在宏列表中的工程或图形。 用户可以选择列出所有图形和工程中的宏、所有图形中的宏、所有工程中的宏、当前打开的任意图形中的宏或当前加载的任意工程中的宏。 如果未列出工程或图形，则单击“VBA 管理器”进行加载。


描述选定的宏。 可直接输入要添加或修改的说明。 当用户移动到对话框的其他部分时，将会自动保存新说明。


运行选定的宏。


显示“Visual Basic 编辑器”并开始执行宏。 执行操作将停留在第一行可执行的代码处。


显示“Visual Basic 编辑器”和选定的宏。


用“宏名称”中指定的名称来创建宏，然后显示“Visual Basic 编辑器”和新宏的空程序框架。


删除选定的宏。


显示 VBA 管理器。


显示 VBA “选项”对话框。


打开图形时，自动为所有图形创建一个嵌入 VBA 工程。


出错时，允许 VBA 进入“中断”模式。 “中断”模式是开发环境中程序执行的临时暂停。 在“中断”模式中，用户可检查、调试、重置、单步执行或继续执行程序。


启用 VBA 宏的病毒防护机制。 每当用户打开一个可能包含宏病毒的图形时，病毒防护机制都显示一条内置的警告信息。


恢复选定的视图。


显示“新建视图”对话框。


更新与选定的视图一起保存的图层信息，使其与当前模型空间和布局视口中的图层可见性匹配。


显示选定的视图，绘图区域的其他部分以较浅的颜色显示，从而显示命名视图的边界。


删除选定的视图。


指定视图的名称。


指定命名视图的类别。 从列表中选择一个视图类别，输入新的类别或保留此选项为空。


使用当前显示作为新视图。


使用窗口作为新视图，通过在绘图区域指定两个对角点来定义。


暂时关闭“新视图”和“视图管理器”对话框以便可以使用定点设备来定义“新视图”窗口的对角点。


在新的命名视图中保存当前图层可见性设置。


（适用于模型视图和布局视图）指定要与新视图一起保存的 UCS。


（仅适用于模型视图）指定恢复视图时应用的活动截面。


（仅适用于模型视图）指定要与视图一起保存的视觉样式。 有关视觉样式的详细信息，请参见使用视觉样式显示模型。


（适用于其视觉样式未设置为“二维线框”的模型视图）指定应用于选定视图的背景替代（“纯色”、“渐变色”或“图像”）。 打开“背景”对话框。


显示当前背景（如果已定义）。


如果选择“替代默认背景”选项，将显示“背景”对话框，从而可以更改当前背景选择。


列出可应用于视图的背景替代（“无”、“纯色”、“渐变色”、“图像”或“编辑”）。


打开“选择颜色”对话框。


显示选定的颜色。


指定三色渐变色。 如果未选择该复选框，则可以指定双色渐变色。


打开“选择颜色”对话框。 选择渐变色的顶部颜色。


打开“选择颜色”对话框。 选择渐变色的中间颜色。 此选项仅在选中“三色”复选框时显示。


打开“选择颜色”对话框。 选择渐变色的底部颜色。


指定可将渐变色背景旋转的角度。 对于纯色和图像背景，不能使用旋转。 使用文本框或箭头设定该值。


显示该渐变色。


显示图像文件的名称和路径。


显示“选择文件”对话框。 选择图像文件，并单击“打开”。


显示“调整背景图像”对话框。


显示该图像。


确定命名视图中图像的位置。


指定图像偏移控制（如果选择“拉伸”作为图像位置，则此选项不可用）。


指定图像比例（如果选择“拉伸”作为图像位置，则此选项不可用）。


如果选择了“偏移”选项，则垂直偏移该图像（Y 坐标偏移）。 如果选择了“比例”，则调整该图像的 Y 坐标比例。


如果选择了“偏移”选项，则水平偏移该图像（X 坐标偏移）。 如果选择了“比例”，则调整该图像的 X 坐标比例。


将“偏移”或“比例”设置重置为其默认值。


同时锁定 X 和 Y 轴。 相应地移动两个滑块。


为新建的模型空间视口配置指定名称。 如果不输入名称，则新建的视口配置只能应用而不保存。 如果视口配置未保存，将不能在布局中使用。


列出并设定标准视口配置，包括 CURRENT（当前配置）。


显示选定视口配置的预览图像，以及在配置中被分配到每个单独视口的缺省视图。


将模型空间视口配置应用到整个显示窗口或当前视口。


指定二维或三维设置。 如果选择二维，新的视口配置将最初通过所有视口中的当前视图来创建。 如果选择三维，一组标准正交三维视图将被应用到配置中的视口。


用从列表中选择的视图替换选定视口中的视图。 可以选择命名视图，如果已选择三维设置，也可以从标准视图列表中选择。 使用“预览”区域查看选择。


将视觉样式应用到视口。


显示图形中任意已保存的视口配置。 选择视口配置时，已保存配置的布局显示在“预览”中。


显示当前视口配置的名称。


指定要在配置的布局视口之间应用的间距。


指定每次进入漫游或飞行模式时均显示“漫游和飞行导航映射”对话框。


指定当在每个 AutoCAD 任务中首次进入漫游或飞行模式时，显示“漫游和飞行导航映射”对话框。


指定从不显示“漫游和飞行导航映射”对话框。


指定进入漫游模式时是否打开定位器窗口。


按图形单位指定每步的大小。（STEPSIZE 系统变量）


指定每秒发生的步数。（STEPSPERSEC 系统变量）


指定块和对象，将其保存为文件并指定插入点。


指定要保存为文件的现有块。 从列表中选择名称。


选择当前图形作为一个块。


指定块的基点。 默认值是 (0,0,0)。


指定块的基点。 默认值是 (0,0,0)。


暂时关闭对话框以使用户能在当前图形中拾取插入基点。


指定基点的 X 坐标值。


指定基点的 Y 坐标值。


指定基点的 Z 坐标值。


将选定对象保存为文件后，在当前图形中仍保留它们。


将选定对象保存为文件后，在当前图形中将它们转换为块。 块指定为“文件名”中的名称。


将选定对象保存为文件后，从当前图形中删除它们。


临时关闭该对话框以便可以选择一个或多个对象以保存至文件。


打开“快速选择”对话框，从中可以过滤选择集。


指示选定对象的数目。


指定文件的新名称和新位置以及插入块时所用的测量单位。


指定文件名和保存块或对象的路径。


显示标准文件选择对话框。


指定从 DesignCenter?（设计中心）拖动新文件或将其作为块插入到使用不同单位的图形中时用于自动缩放的单位值。 如果希望插入时不自动缩放图形，请选择“无单位”。 请参见 INSUNITS。


对象输入为线框图。 如果不选择此选项，则对象输入为填充对象。


保留直线和边界的相对线宽。 如果不选择此选项，则输入的直线宽度为零。


显示工作空间列表，从中可以选择当前工作空间以指定给“我的工作空间”工具栏按钮。


控制要显示在“工作空间”工具栏和菜单中的工作空间名称，那些工作空间名称的顺序，以及是否在工作空间名称之间添加分隔线。 无论如何设置显示，此处以及“工作空间”工具栏和菜单中显示的工作空间均包括当前工作空间（在工具栏和菜单中显示有复选标记）以及在“我的工作空间=”选项中定义的工作空间。


在显示顺序中上移工作空间名称。


在显示顺序中下移工作空间名称。


在工作空间名称之间添加分隔符。


切换到另一个工作空间时，不要保存对工作空间所做的更改


切换到另一工作空间时，将保存对工作空间所做的更改。


附着了一个外部参照之后，该外部参照的名称将出现在列表里。 当在列表中选择了一个附着的外部参照时，它的路径将显示在“路径”中。


选择“浏览”以显示“选择参照文件”对话框（标准文件选择对话框），可以从中为当前图形选择新的外部参照。


显示找到的外部参照的路径。


显示用于定位外部参照的保存路径（如果有）。 此路径可以是绝对（完全指定的）路径、相对（部分指定的）路径，也可以无路径。


指定外部参照为附着型还是覆盖型。 与附着型的外部参照不同，当附着覆盖型外部参照的图形作为外部参照附着到另一图形时，将忽略该覆盖型外部参照。


指定外部参照的保存路径是完整路径、相对路径，还是无路径。 将路径类型设置为“相对路径”之前，必须保存当前图形。 对于嵌套的外部参照而言，相对路径始终参照其直接主机的位置，并不一定参照当前打开的图形。


指定所选外部参照的插入点。


显示命令行提示并使 X、Y 和 Z 选项不可用。 命令行中显示的选项的说明与 INSERT 命令“插入点”下的相应选项的说明相同。


指定外部参照引用在当前图形的插入点的 X 坐标值。 当前图形中的插入点与被参照文件中 BASE 命令定义的插入点对齐。


指定外部参照实例在当前图形的插入点的 Y 坐标值。 当前图形中的插入点与参照文件的 BASE 系统变量中定义的插入点对齐。


指定外部参照实例在当前图形的插入点的 Z 坐标值。 当前图形中的插入点与参照文件的 BASE 系统变量中定义的插入点对齐。


指定所选外部参照的比例因子。


在命令行上显示提示信息并使 X、Y 和 Z 比例因子选项不可用。 命令行中显示的选项的说明与 INSERT 命令“插入点”下的相应选项的说明相同。


为外部参照实例指定 X 比例因子。


为外部参照实例指定 Y 比例因子。


为外部参照实例指定 Z 比例因子。


确保 Y 和 Z 的比例因子等于 X 的比例因子。


为外部参照引用指定旋转角度。


在命令行上显示提示信息并使“角度”选项不可用。 程序将提示用户输入旋转角度（如 INSERT 中所述）。


指定外部参照实例插入到当前图形时的旋转角度。


显示有关块单位的信息。


显示为插入块指定的 INSUNITS 值。


显示单位比例因子，它是根据块和图形单位的 INSUNITS 值计算出来的。


列出当前附着在图形中的外部参照。 选择一个外部参照（双击）将在附着的外部参照中显示其命名对象的定义。


列出依赖外部参照的命名对象定义以绑定到宿主图形。


将“外部参照”列表中选定的命名对象定义移动到“绑定定义”列表中。


将“绑定定义”列表中选定的依赖外部参照的命名对象定义移回到它的依赖外部参照的定义表中。


将 DWG 参照（外部参照）转换为标准内部块定义。 如果将外部参照绑定到当前图形，则外部参照及其依赖命名对象成为当前图形的一部分。 使用 XBIND 向内部定义表中添加单独的依赖外部参照的命名对象，例如块、文字样式、标注样式、图层和线型。 将外部参照绑定到当前图形有两种方法：绑定和插入。 在插入外部参照时，绑定方式改变外部参照的定义表名称， 而插入方式则不改变定义表名称。 要绑定一个嵌套的外部参照，必须选择上一级外部参照。


将选定的 DWG 参照绑定到当前图形中。 依赖外部参照的命名对象的命名语法从块名|定义名变为块名$n$定义名。 在这种情况下，将为绑定到当前图形中的所有依赖外部参照的定义表创建唯一的命名对象。


用与拆离和插入参照图形相似的方法，可将 DWG 参照绑定到当前图形中。 依赖外部参照的命名对象的命名不是使用“块名$n$符号名”语法，而是从名称中消除外部参照名称。 对于插入的图形，如果内部命名对象与绑定的依赖外部参照的命名对象具有相同的名称，符号表中不会增加新的名称， 依赖外部参照的绑定命名对象采用本地定义的命名对象的特性。