Copyright: Copyright (c) 2005 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_CCP.HLP   Thursday, February 03, 2005 15:19:37


AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 概述

此非系统驱动程序支持纯矢量模式下的 CalComp 907/PCI/CCGL 打印语言，不支持光栅对象。可以通过驱动程序提供的“自定义特性”对话框修改连接参数、控制颜色合并和 CalComp 设备控制语言 (CDCL)。

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。

本节内容包括：

支持的绘图仪系列

配置绘图仪

设置自定义特性

打印切纸


支持的绘图仪系列  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

此 CalComp 绘图仪驱动程序支持五个 CalComp 绘图仪系列：Drawing Master、Electrostatic、Solus LED、TechJet 喷墨绘图仪和笔式绘图仪。许多绘图仪都提供串行和并行端口。要提高打印速度，请使用并行端口。

本节内容包括：

DrawingMaster

Electrostatic

Solus LED 绘图仪

TechJet 喷墨绘图仪

笔式绘图仪


DrawingMaster  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

  DrawingMaster

DrawingMaster 绘图仪采用直接成像（热成像）技术生成单色打印。DrawingMaster 绘图仪提供串行和并行端口。可用分辨率为：200、300 和 400 点/英寸 (DPI)。DrawingMaster 绘图仪的打印长度等于卷筒的长度。

支持的型号

型号和名称	宽度比例	分辨率
53436 DrawingMaster DM800	36"	400 DPI
53336 DrawingMaster DM600	36"	300 DPI
52436 DrawingMaster Plus	36"	400 DPI
52424 DrawingMaster Plus	24"	400 DPI
52236 DrawingMaster Plus	36"	200 DPI
52224 DrawingMaster Plus	36"	200 DPI


Electrostatic  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

  Electrostatic

Electrostatic 绘图仪使用一种绝缘涂层纸，这种纸带电后可以吸引墨粉粒子以生成打印。单色和彩色型号的可用宽度范围是 24 英寸到 44 英寸。根据型号的不同，Electrostatic 绘图仪的打印长度范围是 12 到 25 英尺。所有型号都提供串行和并行端口。所有型号均采用 400 DPI 分辨率。

Autodesk 将不再测试或修复下列 Electrostatic 绘图仪的问题。设备驱动程序仍然可用，但此版本不再支持。

模型	宽度比例
68444 Color	44"
68436 Color	36"
58444 Color	44"
58436 Color	36"
58424 Color	24"
57444 Monochrome	44"
57436 Monochrome	36"
57424 Monochrome	24"


Solus LED 绘图仪  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

  Solus LED 绘图仪

Solus LED 绘图仪使用发光二极管使硒鼓带电，硒鼓吸引墨粉粒子在图纸上生成单色打印。这类绘图仪的操作与桌面激光绘图仪的操作非常类似。这类绘图仪有两种型号。两种型号都具有 400 DPI 分辨率，并且都有两个送纸卷筒用于不同大小和类型的图纸。这两种绘图仪可以根据图纸尺寸自动选择送纸卷筒，也可以由用户指定卷筒。54436 型号还可以使用单页图纸。两种型号都提供串行和并行端口。

支持的型号：

模型	宽度比例
54436	36"
54424	24"


TechJet 喷墨绘图仪  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

  TechJet 喷墨绘图仪

TechJet 绘图仪采用 Canon 气泡喷射技术设计制造。除 720 系列绘图仪以外，其余型号均为双模式绘图仪，既可以使用卷筒送纸也可以使用单页送纸。喷墨包括真彩色、单色和彩色型号。所有型号均采用 360 DPI 分辨率。

Autodesk 将不再测试或修复下列 TechJet 绘图仪的问题。设备驱动程序仍然可用，但此版本不再支持。

模型	宽度比例
5536 TechJet Color	36"
5524 TechJet Color	24"
5336i TechJet 175I Max Ink	36"
5336GT TechJet Color	36"
5324GT TechJet Color	24"
5336 TechJet Color	36"
5324 TechJet Color	24"
5636 TechJet 720c	36"
5624 TechJet 720c	24"
5436 TechJet 720	36"
5424 TechJet 720	24"


笔式绘图仪  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 支持的绘图仪系列

  笔式绘图仪

Autodesk 将不再测试或修复下列 Calcomp 笔式绘图仪的问题。设备驱动程序仍然可用，但此版本不再支持。

模型	宽度比例
3024 DesignMate	24"
3036 DesignMate	36"
4036 PaceSetter Classic	36"
2036 PaceSetter	36"
2024 PaceSetter	24"
1023 Artisan	24"
1025 Artisan	36
1026 Artisan	36"


配置绘图仪  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 配置绘图仪

以下各节可帮助用户配置绘图仪。绘图仪的配置设置应该与打印配置设置相匹配。

本节内容包括：

DrawingMaster 和 Electrostatic 配置

DrawingMaster RS232 串行电缆连接

Pacesetter 配置


DrawingMaster 和 Electrostatic 配置  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 配置绘图仪

  DrawingMaster 和 Electrostatic 配置

要配置 DrawingMaster 和 Electrostatic 绘图仪，需要 RS-232 终端。请将此终端配置为 19,200 波特、8 个数据位、1 个停止位和无奇偶校验。通过 RS-232 终端，可以将绘图仪配置为与 AutoCAD 并行或串行连接。通常，并行连接时打印速度较快。请使用标准的 Centronics 并行电缆。

DrawingMaster 和 Electrostatic 并行端口配置

参数	设置
输入监控转储	NO
I/F 类型	CET
打印	N
无效任务超时（秒）	90
超时操作	FORCE
打印命令语言	907
步数/英寸	400
记录同步字符的开始	$16
同步字符个数	2
记录字符的结束	$0D
校验和	Y
DrawingMaster 和 Electrostatic 串行端口配置

参数	设置
输入监控转储	NO
波特率	9600
字符帧结构	7,E,1
（位、奇偶校验和停止位）
主机到绘图仪的 CDCL 协议	XONXOFF
绘图仪到主机的 CDCL 协议	XONXOFF
无效任务超时（秒）	90
超时操作	FORCE
打印命令语言	907
步数/英寸	400
记录同步字符的开始	$16
同步字符个数	2
记录字符的结束	$0D
校验和	Y
使用 RS232 串行连接时，DrawingMaster 和 Electrostatic 绘图仪与 AutoCAD 的通讯配置为 9600 波特、7 个数据位、1 个停止位和偶校验。


DrawingMaster RS232 串行电缆连接  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 配置绘图仪

  DrawingMaster RS232 串行电缆连接

要连接 CalComp DrawingMaster 绘图仪，请使用 RS-232 直通电缆：

绘图仪端	计算机端
1	1
2	2
3	3
...	...
25	25


Pacesetter 配置  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 配置绘图仪

  Pacesetter 配置

要连接 Pacesetter 绘图仪，请使用 Centronics 并行端口或 RS-232 直通电缆，然后使用以下配置。关于如何修改或检查绘图仪配置的说明，请参见 Pacesetter 文档。

参数	设置
打印模式	最终打印
速率	350 mmps 13ips
加速度	0.7g
方向	自动
比例	[1/1]
笔分组	关
打印限制	普通
打印管理器	无
端口类型	RS-232C
协议	PCI
波特率	9600
位数、奇偶校验	7，偶校验
握手	XON/XOFF
同步 # EOM CHK	A :22 2 13 ON
EOP 定时器	30 秒
语言	英语
内部打印	关
清除打印数据	无
另存为用户	是
对于所有其他 CalComp 笔式绘图仪，请将绘图仪控制器设置为 9600 波特、偶校验、7 个数据位、1 个停止位、无硬件握手并打开校验和。将消息结束字符设置为十进制的 13，打开双同步，将同步字符设置为十进制的 22。


设置自定义特性  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 设置自定义特性

可以使用“自定义特性”对话框来设置自定义特性。此对话框分为“连接”、“打印颜色合并控制”和“CalComp 设备控制语言 (CDCL)”三个区域。

本节内容包括：

连接

打印颜色合并控制

CalComp 设备控制语言


连接  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 设置自定义特性

  连接

CalComp 将打印数据存储为记录。每个记录以一个或两个称为同步代码的特定字符开始，以一个称为 EOB/EOM 代码的特定字符结束。可以使用校验和字符来验证打印记录。必须将绘图仪设置为期望在打印数据中有同步代码、EOB/EOM 代码和校验和。如果绘图仪设置与驱动程序不匹配，绘图仪将忽略该打印。如果使用 CalComp 设备控制语言命令，此驱动程序将自动设置绘图仪。

连接字段

对话框字段	说明
同步代码个数	设置同步代码的个数。
同步代码	在每个 CalComp 打印记录之前。此代码的取值范围是 2 到 127（包括 2 和 127）。这些代码直接与 ASCII 字符关联。如果不使用 CDCL，绘图仪同步代码设置必须与驱动程序同步代码相匹配。
EOB/EOM 代码	每个 CalComp 打印记录都以一个缓冲区结束 (EOB) 或消息结束 (EOM) 代码结束。此代码直接与 ASCII 字符关联，其取值范围是 2 到 31（包括 2 和 31）。
超时	定义绘图仪等待数据的时间限制。如果在向绘图仪发送打印数据的过程中停止，绘图仪等待的时间为此处设置的超时时间。到超时时间后，绘图仪将停止接收打印数据并强制打印已经接收到的数据。
启用校验和	可以在 EOB/EOM 代码前面添加校验和字符以验证打印记录。绘图仪驱动程序会计算此字符，绘图仪用它来验证打印记录。使用 Xon-Xoff 串行协议或 Centronics 并行协议时，绘图仪能检测到校验和错误，但不能修复错误。在这两种物理连接模式中，校验和字符没有使用价值。
添加填充字符	当绘图仪遇到缓冲区溢出错误时，在打印记录中添加填充字符。


打印颜色合并控制  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 设置自定义特性

  打印颜色合并控制

本节只适用于光栅绘图仪。它决定绘图仪如何处理相交的线条。合并两种不同颜色的线条会产生第三种颜色。例如，合并一条紫色线条和一条黄色线条，在相交处会产生红色。颜色相互覆盖意味着最后打印的线条的颜色将覆盖其他线条在相交处的颜色。

在 PC3 编辑器的“设备和文档设置”对话框的“图形”分支“合并控制”对话框中选择“合并控制”选项。


CalComp 设备控制语言  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 设置自定义特性

  CalComp 设备控制语言

CalComp 设备控制语言 (CDCL) 是一种附加在打印文件前面或后面的文本语言。可以使用 CDCL 来修改绘图仪操作参数。

打印质量设置

要修改打印质量设置，请从“打印质量”组合框中选择一种设置。

绘图仪	使用在绘图仪中选择的值。
草稿	一遍双向打印。
普通	一遍单向打印。
增强	两遍或三遍单向打印。每条打印带（喷出墨水的喷墨头宽度）需要喷墨头打印两遍。此模式的打印速度与“普通”模式相似，但打印时间是其两倍。
增强快速	三遍双向打印。
图形	四遍或五遍、随机方式、单向打印。对于高密度图像（例如图形元素、填充、半色调等），此模式可减小打印带宽度并且可获得最佳打印质量。
图形快速	四遍或五遍、随机方式、双向打印。此模式的打印质量不如“图形”模式，但是能较好地平衡打印质量和打印速度。
高分辨率	两遍、两倍分辨率、单向打印。
省墨	一遍、25% 点数、单向打印。与“普通”模式相比，在相同打印速度时节省 75% 墨水。“省墨”模式常用于为检查大小和布局而进行的快速打印或预览打印，以节省墨水。
快速	在送纸方向上分辨率折半。
草稿	在送纸方向上分辨率折半。
标准	在送纸方向上采用标准分辨率。
质量	在送纸方向上采用两倍分辨率。
两色	红色/黑色模式（需要特殊介质）。
分色	颜色分离模式。
TechJet 720c 5600 彩色模式	绘图仪、草稿、普通、增强（需要彩色打印头）
TechJet 720c 5600 灰度模式	绘图仪、草稿、普通、增强、高分辨率（需要单色打印头）
TechJet 5500 模式	绘图仪、草稿、质量、增强、增强快速、图形、图形快速、高分辨率（1、3 和 5 遍）
TechJet Designer 720 5400 模式	绘图仪、草稿、普通、增强、高分辨率
TechJet 5300 模式	绘图仪、草稿、普通、增强、图形、图形快速、高分辨率、省墨（1、2 和 4 遍）
Solus 模式	绘图仪
DrawingMaster 53000 模式	绘图仪、草稿、标准、质量（分辨率）
DrawingMaster Plus 52000 模式	绘图仪、快速、标准、质量、两色（分辨率）
Electrostatic 68000 模式	绘图仪、草稿、标准、单色、分色（分辨率）
Electrostatic 58000 模式	绘图仪
笔式绘图仪模式	绘图仪
“CDCL 开始”和“CDCL 结束”

“CDCL 开始”和“CDCL 结束”有两个用途。可以输入多个 CDCL 命令，中间用分号 (;) 分隔。也可以使用每个 CalComp 绘图仪提供的 CalComp 设备控制语言文档中提供的任何 CDCL 命令。要在打印文件中插入一个 CDCL 文件，请输入小于号 (<) 并在其后指定路径和文件名。CDCL 文件可以和多个 CDCL 命令组合使用。

样例 1：多个 CDCL 命令

USER_NAME(John Smith);JOB_NAME(K-Mart);ROTATE(90)

样例 2：CDCL 文件

<C:\Temp\CDCLFile1.cdl

样例 3：将 CDCL 文件与多个 CDCL 命令组合

USER_NAME(Joe Blow);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(K-Mart 12)


打印切纸  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 打印切纸

CalComp 绘图仪控制切纸刀的方式有多种。因为此驱动程序不会向绘图仪发出切纸命令，所以必须配置绘图仪以控制打印切纸。

Solus LED 绘图仪的 36" 版本有一个单页送纸器 (Solus Model 54436 Cut Sheet Feeder)。要使用这种输入类型，必须将绘图仪配置为使用单页送纸器。此驱动程序不能发出命令强制 Solus 使用单页送纸器。


CalComp 驱动程序中的虚拟笔  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 虚拟笔

在 R14 中对 CalComp 绘图仪使用虚拟笔时，只需在 CDCL 文件中定义“笔”。而使用 AutoCAD 2000 时必须定义“颜色”，这是因为区域填充（例如宽多段线和 True Type 文字）时需要使用“颜色”。某些 CalComp 设备允许在 CDCL 中同时定义颜色和笔。这类设备包括 TechJet Color GT 和 GT/PS、TechJet Designer、68000 系列 EPP、DrawingMaster 系列、Solus 4 和 Econografix。其他 CalComp 绘图仪只允许在绘图仪控制面板中定义颜色。这类设备包括 EconoPro、TechJet Designer 720 和 TechJet 彩色绘图仪。使用这类绘图仪时，请不要试图在软件中定义颜色，因为绘图仪将忽略这些定义。

CalComp HDI 驱动程序的安装目录中有一个 Microsoft(R) Word 文档，名为 CalComp_Virtual_Pens.doc，其中说明了如何用 CDCL 在软件中定义颜色。下面是该文档的摘要。

必须为定义的每支笔创建一种颜色 (RGB_COLOR)。首先定义颜色，然后定义映射到该颜色的笔 (COLOR_PEN)。

   RGB_COLOR(color#, R, G, B)

        color#      与物理笔号相同

        R              红色值 0-100 百分比饱和度

        G              绿色值 0-100 百分比饱和度

        B              蓝色值 0-100 百分比饱和度

   COLOR_PEN(pen#, width, color#, line type)

        pen#        AutoCAD 使用的虚拟笔号

        width       用绘图仪单位（像素）表示的笔宽

                         例如，对于 400 DPI 的光栅绘图仪

                         2 毫米是 31 个绘图仪单位

                         (2/25.4)*400 = 31

        color#      要映射的颜色号，如上定义

        line type   MAJOR、FLAT、ROUNDED 或 SQUARE

下面是一个 CDCL 文件样例。

    &&&&CALCOMP DEVICE CONTROL

    * 统一 PIN 编号

    USER_PIN(8378)

    * 颜色 1 是红色

    RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)

    * 笔 1 映射到颜色 1，4 个像素宽，端点连接样式为 ROUNDED

    COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)

    * 颜色 2 是黄色

    RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)

    * 笔 2 映射到颜色 2，31 个像素宽，端点连接样式为 MAJOR

    COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)

    * 颜色 3 是 25% 灰

    RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)

    * 笔 3 映射到颜色 3，10 个像素宽，端点连接样式为 FLAT

    COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)

    ^^^^END OF FILE

还有其他可能。请参考 CalComp CDCL 手册。


提示  [CCP - CalComp 驱动程序]
AutoCAD CalComp 绘图仪驱动程序

 提示

此 CalComp 驱动程序使用 CalComp 907 矢量语言，不支持光栅输出。如果需要光栅输出并且 CalComp 绘图仪支持 CALS 文件，可以使用光栅文件格式驱动程序来打印到空间 CALS 文件，然后将该文件复制到绘图仪。关于设置虚拟笔的信息，请参见虚拟笔。


每个 CalComp 打印记录之前都有一个同步代码。同步代码的取值范围是 2 到 127（包括 2 和 127）。这些代码直接与 ASCII 字符关联。


每个 CalComp 打印记录都以一个或两个同步代码开始。


每个 CalComp 打印记录都以一个缓冲区结束 (EOB) 或消息结束 (EOB) 代码结束。此代码的取值范围是 2 到 31（包括 2 和 31）。这些代码直接与 ASCII 字符关联。


要验证打印记录，可以在 EOB/EOM 代码之前添加校验和字符。绘图仪驱动程序会计算此字符。绘图仪用它来验证打印记录。使用 Xon-Xoff 串行协议或 Centronics 并行协议时，绘图仪能检测到校验和错误，但不能修复错误。在这两种物理连接模式下，校验和没有使用价值。


CalComp 光栅绘图仪必须在开始打印之前接收整个打印文件。如果发送到绘图仪的打印文件不完整，绘图仪将无限期地等待。要防止出现这种情况，可以输入一个超时设置。超时值告诉绘图仪等待打印数据的时间限制。到超时时间后，绘图仪将停止接收打印数据并强制打印已经接收到的数据。


旧式 CalComp 绘图仪接收数据太快，会导致缓冲区溢出错误。如果发生这种错误，可以在每个打印记录的开始处添加 20 个填充字符加以预防。


CalComp 打印数据被存储为记录。每个记录以一个或两个称为同步代码的特定字符开始，以一个称为缓冲区结束 (EOB) 或消息结束 (EOM) 代码的特定字符结束。可以使用校验和字符来验证打印记录。

超时值定义了绘图仪等待数据的时间限制。如果绘图仪开始接收打印，但在接收数据的过程中停止了这么长的时间，绘图仪将停止接收打印数据并强制打印已经接收到的数据。

可以在打印记录中添加填充字符以防止发生缓冲区溢出错误。


决定绘图仪如何处理相交的线条。


控制是否使用 CDCL。


在不同颜色的两条线条的交点，合并它们的颜色来创建第三种颜色。例如：在紫色线条和黄色线条的交点处合并这两种颜色产生红色。


在打印相交矢量时，将绘图仪最后处理的相交矢量的颜色分配给交点。例如，如果打印一条黄色线条，然后又打印一条与黄色线条相交的红色线条，则两条线条的交点是红色的。


选择打印质量设置。


CDCL 是一种文本语言，它附加在打印文件的前后，用于更改绘图仪的操作参数。


在打印的开始处附加 CDCL 命令。


在打印的结束处附加 CDCL 命令。


通过用分号 (;) 分隔来输入多个 CDCL 命令。也可以输入 CalComp 绘图仪文档中所提供的任何 CDCL 命令。通过输入小于号 (<) 并在其后指定路径和文件名，可以在打印中插入一个 CDCL 文件。CDCL 文件可用于组合多个 CDCL 命令。


保存当前设置。


放弃对当前设置所做的任何修改。


显示关于此对话框的更多信息。