Copyright: Copyright (c) 2005 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_dwf.HLP   Thursday, February 03, 2005 17:56:15


“DWF 特性”对话框 [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF6 ePlot 特性”对话框

 概述

指定打印的 Web 图形格式 (DWF) 文件的自定义特性。

可以使用 DWF6 ePlot 驱动程序来打印或发布 DWF 文件。可以使用 Autodesk DWF Viewer 或 Autodesk DWF Composer 来打开、查看和打印 DWF 文件。DWF 文件支持实时平移和缩放，还可以控制图层和命名视图的显示。

注意：默认情况下，AuotCAD 将根据线宽打印。如果未在图层特性管理器中指定线宽值，打印图形时所有图形对象都采用 .01 英寸的默认线宽。这将导致 DWF 文件的打印区域与在 AutoCAD 绘图区域中的显示（在外部查看器或 Internet 浏览器中查看时）相差很大，尤其是在进行缩放操作时。要避免出现这种情况，请清除“打印”对话框“打印设置”选项卡上的“打印线宽”选项。

选项：

矢量和渐变色分辨率

光栅图像分辨率

字体处理

其他输出设置

虚拟笔设置

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD [image] 均指基于 AutoCAD 的产品。


分辨率  [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF6 ePlot 特性”对话框

 矢量和渐变色分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的矢量图形和渐变色的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但文件大小也会越大。

创建要打印的 DWF 文件时，请选择与您的绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率（大于 2400 DPI）可用于查看。例如，创建包含大量细节的 DWF 图形文件（如大型的地形图）时，因为 DWF 文件中有大量细节，因而需要使用较高的分辨率设置。超高的分辨率（高于 40,000 dpi）只适合在十分必要的情况下使用，因为它们会导致非常大的文件。随着分辨率设置的增大，光栅图像质量将随之增加，打印速度将随之降低，内存要求将随之增大。

矢量分辨率

以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的矢量图形的分辨率。默认设置为 1200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的矢量图形分辨率。

自定义矢量分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的矢量图形的自定义分辨率。必须在“矢量分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的矢量图形分辨率。默认设置为 40000 dpi。

渐变色分辨率

以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的渐变色的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的渐变色分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。

自定义渐变色分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的渐变色的自定义分辨率。必须在“渐变色分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的渐变色分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


分辨率  [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF6 ePlot 特性”对话框

 光栅图像分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的光栅图像的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但文件大小也会越大。

创建要打印的 DWF 文件时，请选择与您的绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率（大于 2400 DPI）可用于查看。例如，创建包含大量细节的 DWF 图形文件（如大型的地形图）时，因为 DWF 文件中有大量细节，因而需要使用较高的分辨率设置。超高的分辨率（高于 40,000 dpi）只适合在十分必要的情况下使用，因为它们会导致非常大的文件。随着分辨率设置的增大，光栅图像质量将随之增加，打印速度将随之降低，内存要求将随之增大。

彩色和灰度分辨率

以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的彩色或灰度光栅图像的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的彩色和灰度分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。

自定义彩色分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的彩色光栅图像的自定义分辨率。必须在“彩色和灰度分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的彩色分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。

黑白分辨率

以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 dpi。选择“自定义”以输入自定义的黑白分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。

自定义黑白分辨率

以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的黑白光栅图像的自定义分辨率。必须在“黑白分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的黑白分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


字体处理  [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF 特性”对话框

 字体处理

指定 DWF 文件中包含的字体及其处理方法。

注意：字体处理设置、文字数量以及文件中所用字体的数量和类型都会影响 DWF 文件的大小。如果 DWF 文件太大，可以尝试更改字体处理的设置。

不捕获（所有由查看器提供）

指定在 DWF 文件中将不包含任何字体。

为了使在 DWF 文件的源图形中使用的字体在 DWF 文件中可见，必须在 DWF 查看器的系统中提供相应字体。如果查看器的系统未提供用于创建 DWF 文件的字体，则使用其他替代字体。

捕获部分（推荐）

指定在 DWF 文件的源图形中使用的字体（这些字体是在“可用的 True Type 字体”对话框中选择的）将包含在 DWF 文件中。

要使所选字体能够在 DWF 文件中显示，并不需要它们在 DWF 查看器的系统中可用。

编辑字体列表

打开“可用的 True Type 字体”对话框，编辑可以在 DWF 文件中捕获的字体的列表。

默认情况下，不会选择与 AutoCAD、Windows 和 Autodesk DWF Viewer 一同安装的字体。

选择“恢复默认设置”将列表重置为默认设置。此操作在选择“确定”之前完成并保存，无法撤消。

“可用的 True Type 字体”对话框中的设置保存在注册表中，而不是保存在当前的 PC3 文件中。在修改这些设置之前，它们对所有的 DWF 文件有效。

全部捕获

指定在图形中使用的所有字体都将包含在 DWF 文件中。

注意：这会增加 DWF 文件的大小。

作为几何图形（文件最大）

指定在图形中使用的所有字体将作为几何图形包含在 DWF 文件中。如果选择此选项，应以 1:1 或更高的比例因子打印图形，以确保输出文件的质量。

仅当文件在 DWF6 ePlot 模式下创建时，此选项才可用。

注意：这会增加 DWF 文件的大小。


格式  [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF 特性”对话框

 其他输出设置

为 DWF 文件指定其他输出设置。

DWF 格式

指定 DWF 文件的压缩格式。

压缩的二进制（推荐）

以压缩的二进制格式打印 DWF 文件，压缩不会导致数据丢失。对于大多数 DWF 文件，最好使用这种文件格式。

压缩 ASCII 编码二维流（高级）

以压缩的 ASCII 编码二维流（纯文本）格式打印 DWF 文件。可以使用 WinZip 解压缩文件。

查看器中显示的背景颜色

控制应用于 DWF 文件的背景颜色。

注意：应将要打印的 DWF 文件配置为白色背景。如果 AutoCAD 背景色设置为黑色，则颜色 7 对象将按白色打印。对于所有其他背景色，颜色 7 对象将按黑色打印。

包含图层信息

指定打印的 DWF 文件中包含的图层信息。如果选择此选项，可以在打印的 DWF 文件中处理创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项，当使用外部查看器或浏览器查看 DWF 文件时，将无法看到图层信息。

在某些情况下（例如，在包含嵌套的外部参照的图形中），关闭此选项可以显著提高性能。

显示图纸边界

指定在打印的 DWF 文件中包含图纸边界，与布局选项卡中和图形一起显示的图纸边界类似。

注意：对于 DWF6 ePlot，默认情况下已选中“显示图纸边界”选项，并且不可编辑。

在 DWF 中保存预览

指定 DWF 文件的预览将保存在 DWF 文件中。

注意：始终会保存 DWF 文件的一个小略图。如果接收者使用 Buzzsaw.com 访问预览，应仅使用“在 DWF 内保存预览”设置。


虚拟绘图笔设置  [DWF - DWF 驱动程序]
“DWF 特性”对话框

 虚拟笔设置

打开“编辑笔设置”对话框，从中可以编辑 ePlot (optimized for plotting) 绘图仪配置 (PC3) 文件笔设置和图案。要使用此选项，必须在“绘图仪配置编辑器”、“矢量图形”节点、“颜色深度”区域中选中“255 虚拟笔”。选中“255 虚拟笔”后，将忽略与该图形关联的打印样式表中除虚拟笔号和打印样式线型外的设置。可以在“编辑笔设置”对话框中编辑这些虚拟笔的设置。然后可以将这些设置保存到正在编辑的 PC3 文件中。

注意：如果选择了“255 虚拟笔”作为颜色深度，改变 DWF 文件的分辨率也将改变线宽。可以调整笔设置中的线宽值对此进行补偿。

在“编辑笔设置”对话框中，可以对当前笔设置进行更改，在选择“确定”后，这些更改将保存到 PC3 文件中。选择“默认值”可以将笔设置重置为默认设置。可以通过选择“输入”从 PEN 文件输入笔设置。

注意：如果要使用 Buzzsaw 中的笔设置，请使用 Buzzsaw DWF.ctb 打印样式表。但是，如果要编辑笔设置，请编辑存储在 DWF PC3 文件中的笔设置，而不要编辑 Buzzsaw DWF.ctb 打印样式表。

在“编辑笔设置”对话框中，可以在对话框中的字段上单击右键，显示一个常用设置的菜单，然后更改笔的轻重（线宽）、图案、形状和效果。在该菜单中，可以将设置复制给其他笔，或者选择“特性”以显示“笔特性”对话框。

将设置应用到整个笔设置时，将忽略在“编辑笔设置”对话框中没有选中的笔（以红色的删除线标记）。

图案

提供了 107 种预定义的笔图案。笔图案可用于改变图形中几何图形的外观。很多图案都提供了一个等价的颜色灰度。这些图案常用于在图形中进行区域填充，以产生不同的黑色比重。还有诸如框、瓦片式、斜线和宝石等各种图案，可用于提供不同的效果。

线宽

设置笔的线宽。线宽以像素度量，也可以用毫米、厘米和英寸表示。以像素为单位设置线宽（从 0 到400）。更改单位类型时，将以毫米、厘米或英寸为单位显示 400 dpi 绘图仪的等效度量值。

形

设置笔的端点形状和连接样式。

效果

控制图案中背景像素的外观。该效果可用于单色、灰度和彩色绘图仪。

透明

显示图案中的基础对象。

不透明

禁止显示图案中的基础对象。

所有笔

向笔设置中的所有笔应用比例缩放和线宽限制。

注意：仅当使用 Buzzsaw 中的查看和打印工具时，“缩放笔宽”设置才可见。

控件

仅当使用 Buzzsaw 中的查看和打印工具时，这些设置的效果才可见。

允许图形操作

DWF 文件不支持这些设置。

将笔颜色映射到着色的半色调

指定将笔颜色转换为等效的灰度着色。

交替填充多边形而非交叠填充多边形

指定对多边形使用替换填充而不是圈围填充。

仅当无法正确打印矢量文件的多边形填充图案时使用。仅当必须填充复杂的、重叠的多边形（例如，构成五角星的中心为五边形的五边形）时，模式会有差别。在这种情况下，替换模式可以填充多边形中的每个其他封闭区域（例如五角星上的点）。圈围模式将填充所有区域（例如五边形和点）。

对灰度或彩色图像使用错误平滑

指定对 DWF 光栅图像使用错误扩散。

要在光栅数据中表示灰度着色，默认情况下使用半色调扩散。可以使用错误扩散来改进图像的外观。


awt_dwf


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDOK
关闭对话框并保存所作的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDCANCEL
关闭对话框，但不保存所作的修改。


# # 标准按钮（确定、取消和帮助）:HID_HELP HIDHELP HIDABORT
显示关于此对话框的更多信息。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_BINARY_R
打印非压缩二进制文件格式（建议）或压缩 ASCII 编码二维流（纯文本）格式的 DWF 文件。可以使用 WinZip 解压缩文件。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_FONT_HANDLING_G
指定 DWF 文件中包含的字体及其处理方法。

字体处理设置、文字数量以及文件中所用字体的数量和类型都会影响 DWF 文件的大小。如果 DWF 文件太大，可以尝试更改字体处理的设置。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_CAPTURE_NONE_R
指定在 DWF 文件中将不包含任何字体。

为了使在 DWF 文件的源图形中使用的字体在 DWF 文件中可见，必须在 DWF 查看器的系统中提供相应字体。如果查看器的系统未提供用于创建 DWF 文件的字体，则使用其他替代字体。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_CAPTURE_SOME_R
指定在 DWF 文件的源图形中使用的字体（该字体是在“可用的 True Type 字体”对话框列表中选择的）将包含在 DWF 文件中。

要使所选字体能够在 DWF 文件中显示，并不需要它们在 DWF 查看器的系统中可用。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_EDIT_LIST_B
打开“可用的 True Type 字体”对话框，从中可以编辑可在 DWF 文件中捕获的字体的列表。

要使所选字体能够在 DWF 文件中显示，并不需要它们在 DWF 查看器的系统中可用。

“可用的 True Type 字体”对话框中的设置保存在注册表中，而不是保存在当前的 PC3 文件中。在修改这些设置之前，它们对所有的 DWF 文件有效。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_RESTORE_DEFAULTS_B
将列表重置为默认设置并选择除与 AutoCAD、Windows 和 Autodesk DWF Viewer 一同安装的字体之外的所有字体。

此操作在选择“确定”之前完成并保存，无法撤消。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_CHECK_ALL_B
选择列表中的所有字体作为可用于捕获的字体。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_UNCHECK_ALL_B
删除列表中的所有复选标记。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_CAPTURE_ALL_R
指定在图形中使用的所有字体都将包含在 DWF 文件中。

注意：这会增加 DWF 文件的大小。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_ALL_AS_GEOMETRY_C
指定在图形中使用的所有字体将作为几何图形包含在 DWF 文件中。如果选择此选项，应以 1:1 或更高的比例因子打印图形，以确保输出文件的质量。

注意：选择“全部捕获”或“全部作为几何图形”可能会增加 DWF 文件的大小。


# # PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_BGCOLOR_T HIDC_BGCOLOR_CB
控制应用于 DWF 文件的背景颜色。

在 Internet 上，选择白色作为背景颜色的效果最好。


# PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_EDIT_PEN_PATTERNS_B
打开“编辑笔设置”对话框，从中可以编辑绘图仪配置 (PC3) 文件笔设置和图案。要使用此选项，必须在“绘图仪配置编辑器”、“矢量图形”节点、“颜色深度”区域中选中“255 虚拟笔”。选中“255 虚拟笔”后，将忽略与该图形关联的打印样式表中除虚拟笔号和打印样式线型外的设置。可以在“编辑笔设置”对话框中编辑这些虚拟笔的设置。然后可以将这些设置保存到正在编辑的 PC3 文件中。

注意：如果选择了“255 虚拟笔”作为颜色深度，改变 DWF 文件的分辨率也将改变线宽。可以调整笔设置中的线宽值对此进行补偿。

在“编辑笔设置”对话框中，可以对当前笔设置进行更改，在选择“确定”后，这些更改将保存到 PC3 文件中。选择“默认值”可以将笔设置重置为默认设置。可以通过选择“输入”从 PEN 文件输入笔设置。

注意：如果要使用 Buzzsaw.com 中的笔设置，请使用 Buzzsaw DWF.ctb 打印样式表。但是，如果要编辑笔设置，请编辑存储在 DWF PC3 文件中的笔设置，而不要编辑 Buzzsaw DWF.ctb 打印样式表。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_LAYER_C
指定打印的 DWF 文件中包含的图层信息。如果选择此选项，可以在打印的 DWF 文件中处理创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项，当使用外部 Internet 浏览器查看 DWF 文件时，将无法看到图层信息。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_SHOW_PAPER_BOUNDARIES_C
指定在打印的 DWF 文件中包含图纸边界，与布局选项卡中和图形一起显示的图纸边界类似。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_CONVERTTODWF_C
将打印的 DWF 文件中的所有 .dwg 超级链接扩展名转换为 .dwf 扩展名。


PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_PREVIEW_C
指定 DWF 文件的预览将保存在 DWF 文件中。

注意：始终会保存 DWF 文件的一个小略图。如果接收者使用 Buzzsaw.com 访问预览，应仅使用“在 DWF 内保存预览”设置。


PLOT:“DWF 特性”对话框:HIDC_CST_VEC HIDC_CST_VEC_TAG HIDC_CST_VEC_DPI
以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的矢量图形的自定义分辨率。必须在“矢量分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的矢量图形分辨率。默认设置为 40000 dpi。


# #PLOT:DWF 特性对话框:HIDC_VECTOR_RES HIDC_VECTOR_RES_TAG
以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的矢量图形的分辨率。默认设置为 1200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的矢量图形分辨率。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的彩色或灰度光栅图像的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的彩色和灰度分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中彩色或灰度的光栅图像的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的彩色和灰度分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的彩色光栅图像的自定义分辨率。必须在“彩色和灰度分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的彩色分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的彩色光栅图像的自定义分辨率。必须在“彩色和灰度分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的彩色分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的黑白光栅图像的自定义分辨率。必须在“黑白分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的黑白分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的黑白光栅图像的自定义分辨率。必须在“黑白分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的黑白分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的渐变色的自定义分辨率。必须在“渐变色分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的渐变色分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的渐变色的自定义分辨率。必须在“渐变色分辨率”下选择“自定义”，才能指定自定义的渐变色分辨率。默认设置为 200 dpi。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 dpi。选择“自定义”以输入自定义的黑白分辨率。 此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的黑白光栅图像的分辨率。默认设置为 400 dpi。选择“自定义”以输入自定义的黑白分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的渐变色的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的渐变色分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


以 dpi 为单位设置 DWF 文件中的渐变色的分辨率。默认设置为 200 dpi。选择“自定义”以输入自定义的渐变色分辨率。此设置不能超过当前的矢量分辨率设置。


为 DWF 文件指定其他输出设置。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的光栅图像的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但文件大小也会越大。


以 dpi 为单位指定 DWF 文件中的矢量图形和渐变色的分辨率。设置的分辨率越高，文件越精确，但文件大小也会越大。