Copyright: Copyright (c)2005 Autodesk, Inc. [.c48.1.01] drv_DXB.HLP   Thursday, February 03, 2005 14:05:15


AutoCAD DXB 绘图仪驱动程序  [DXB - DXB 驱动程序]
AutoCAD DXB 绘图仪驱动程序

 概述

此非系统驱动程序打印到 DXB（二进制图形交换）文件，这种文件格式只具有矢量功能。输出与 AutoCAD DXBIN 命令以及随早期版本 AutoCAD 一起提供的 ADI DXB 驱动程序兼容。它与 ADI 驱动程序一样有下列限制：

生成只包含矢量的 16 位整数 DXB 文件。

DXB 输出是单色的，所有矢量的颜色均为颜色 7。

不支持光栅图像和嵌入的 OLE 对象。

忽略对象和打印样式的线宽。

使用“自定义特性”对话框设置 DXB 输出的最高分辨率。因为 16 位 DXB 文件有限定的坐标空间，所以最高分辨率设置仅适用于较小的图纸尺寸。如果选择的最高分辨率的值较高，然后选择了较大的图纸尺寸（例如 ANSI E），系统将显示警告，指出分辨率将被降低以适应较大的打印尺寸。

分辨率控制主要影响对象镶嵌的级别。如果将分辨率设置为较低级别，则圆弧、圆、文字等将以较少的镶嵌线段绘制，而较高的分辨率设置将使用较多的镶嵌线段绘制图形，但会创建较大的打印文件。

实体和宽线等图元将使用单点宽度的线段绘制。降低分辨率将减少填充这些图元所需的线段数量，同时减小 DXB 文件的大小。

此 DXB 文件驱动程序不能打印光栅图像图元，而只会打印轮廓矩形。

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


DXB 提示帮助

此非系统驱动程序支持 DXB 输出（只包含矢量的文件格式）。此 DXB 文件驱动程序不打印光栅图像图元，而是打印其轮廓矩形。


提供关于此对话框中各项设置的附加信息。


在对介质大小和分辨率进行平衡之后，如果介质在各个方向上都大于 32767 点，驱动程序将自动把分辨率降为较小的值。


以每英寸点数为单位输入 DXB 文件输出的最大分辨率。在对介质大小和分辨率进行平衡之后，如果介质在各个方向上都大于 32767 点，驱动程序将自动把分辨率降为较小的值。


按这些箭头来增大或减小最大分辨率的值。


除非介质太大，否则驱动程序将使用最高分辨率。


关闭对话框并保存所做的修改。


关闭对话框，但不保存所作的修改。