Copyright: Copyright (c) 2004 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_hpg2.HLP   Thursday, February 03, 2005 10:18:01


“HP-GL/2 -自定义特性”对话框  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框

 概述

“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框控制 HP-GL/2 驱动程序的自定义特性。关于配置 HP-GL/2 设备的详细信息，请参见 HP-GL/2 配置信息。

选项：

打印质量

长轴打印

合并控制

Gamma 校正


打印质量  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框

 打印质量

忽略绘图仪自身的打印质量设置。

忽略设备默认质量

忽略绘图仪自身的打印质量设置。很多绘图仪在打印机控制面板中提供该选项。

打印质量

指定新的打印质量以忽略绘图仪自身的打印质量。此处输入的数字与绘图仪无关。有效值范围是 1 到 100。


长轴打印  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框

 长轴打印

控制长轴打印警告信息的显示。警告信息提示用户已经选择了长轴打印图纸大小，并提供关于长轴打印的详细信息。

打印时不警告

禁止打印时显示长轴打印警告对话框。


打印颜色合并控制  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框

 合并控制

在支持光栅输出的绘图仪上，控制打印交叉矢量时颜色的合并。例如，一条红线和一条黄线交叉，采用颜色合并时，交叉部分的颜色应为橙色。

线条合并

指定矢量交叉时，交叉处的颜色应该合并。

线条覆盖

指定打印交叉矢量时，交叉处的颜色为最后被打印矢量的颜色。例如，如果先打印了一条黄线，接着又打印了一条与之交叉的红线，则两条线的交叉部分将是红色。


Gamma 校正  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
“HP-GL/2 - 自定义特性”对话框

 Gamma 校正

调整图像的颜色亮度。所有支持光栅输出的绘图仪都可以使用 Gamma 校正。可以指定一个数值，以增加或降低光栅数据和矢量数据的红、绿、蓝强度等级。

“光栅 Gamma 校正”的默认值为 1，即无校正。如果增大该值，则逐渐增大亮度。

光栅 Gamma 校正

指定光栅 Gamma 校正值。有效值范围是从 1 到 5 的整数。


awt_hpg2


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDOK
关闭对话框并保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDCANCEL
关闭对话框，但不保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDC_HPGL2HELP
显示关于此对话框的更多信息。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_PQGROUP
指定当前配置的 HP-GL/2 设备的打印质量。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_OVERRIDE_CHECK
选定时，此对话框中指定的打印质量值将覆盖打印设备上的打印质量设置。大多数 HP 打印设备都有自身的打印质量设置。


# PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_PQVAL HIDC_LBLPQ
为当前配置的 HP-GL/2 打印设备指定打印质量值。有效值范围是 0 至 100 间的整数。如果没有选择“忽略设备默认质量”选项，此字段将不可用。


# PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_LPGROUP HIDC_LPWARN_CHECK
选定时，在“打印”对话框中选择“确定”后，将不显示长轴打印警告对话框。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_MCGROUP
指定在打印过程中，合并矢量交叉处的颜色。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_MCON
指定打印交叉的矢量时，合并交叉矢量的颜色。例如，一条红线和一条黄线交叉，交叉部分的颜色将是橙色。此选项对 HP7600 系列、240E 和 240D 打印设备不可用。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_MCOFF
指定打印交叉的矢量时，交叉部分的颜色就是最后被打印的交叉矢量的颜色。例如，如果先打印了一条黄线，接着又打印了一条与之交叉的红线，则两条线的交叉部分将是红色。此选项对 HP7600 系列、240E 和 240D 打印设备不可用。


# # PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_GCGROUP HIDC_GCVAL HIDC_LBLGC
指定要应用的光栅 Gamma 校正值。有效值范围是从 1.0 到 5.0 的整数。默认值为 1.0。


HP-GL/2 配置信息  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 概述

非系统 HP-GL/2 驱动程序支持多种 HP-GL/2 笔式绘图仪和喷墨绘图仪。它是常用的 HP-GL/2 驱动程序，并没有针对任何特定制造商的设备进行优化。例如，它不象实际的 HP 驱动程序一样将 PJL 命令发送至设备。HP-GL/2 驱动程序既支持旧式笔式绘图机，也支持 HP 以外的其他制造商生产的较新设备。

如果使用 HP DesignJet 打印机，则应在“添加绘图仪向导”中选择“系统打印机”选项。HP 重新设计了打印路径，以便使用 Windows 系统打印机。使用系统打印机可以获得高速度和高质量的打印。

注意：4.00 版或更高版本的 HP-GL/2 & RTL DesignJet Windows 系统打印机驱动程序已经对打印进行了优化。新版本的驱动程序在 HP 的 Web 站点 (www.hp.com) 上发布。

如果使用的打印设备仿真 HP 绘图仪，并且使用 HP-GL/2 驱动程序，那么也可以使用 HDI 驱动程序。请按照设备制造商的建议将绘图仪切换到正确的仿真模式。也可以利用绘图仪配置编辑器中的预先初始化字符串将绘图仪切换到 HP-GL/2 模式。

有关为 HP-GL/2 驱动程序指定自定义特性的详细信息，请参见“HP-GL/2 自定义特性”对话框

本节包括有关如何配置使用 HP-GL/2 设备驱动程序的 HP 笔式绘图仪的信息。

主题：

   支持的绘图仪

   布线指示

   开关设置

   DesignJet 绘图仪

   HP-GL/2 长轴打印

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


支持的打印机  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 支持的绘图仪

HP-GL/2 设备驱动程序支持对以下 HP DesignJet 型号的模拟：

可以使用 HP-GL/2 驱动程序模拟的绘图仪

HP-GL/2 驱动程序还支持以下旧式绘图仪：

旧式绘图仪

型号名称

HP DraftMaster Rx model 7596B

HP DraftMaster Mx model 7599

HP DraftMaster Sx Plus Sheet Feed-NR model 7595C

HP DraftMaster Rx Plus NR model 7596C

HP DraftMaster Mx Plus NR model 7599B

HP DraftPro Plus-NR model C3171A (36")

HP DraftPro Plus-NR model C3170A (24")

HP 7600 250

HP 7600 255

HP 7600 355

HP 7600 240D（纯矢量，无光栅）

HP 7600 240E（纯矢量，无光栅）

LaserJet 4

LaserJet 4M

LaserJet 4MV

LaserJet 4Si

LaserJet 4SiMx

LaserJet 4V

LaserJet 5

LaserJet 5M

LaserJet 5Si

LaserJet 5Si Mopier

LaserJet 5SiMX

LaserJet III

LaserJet IIID

LaserJet IIISi

对于上述大多数设备，均可选择串行或并行端口连接。如果此选项可用，最好使用并行端口，因为其速度快且简单。只有使用串行连接时才支持笔式绘图仪。


布线指示  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 布线指示

如果使用 XON 和 XOFF 握手，计算机与绘图仪必须采用合适的电缆进行连接，如下图所示。

如果使用硬件握手，计算机与绘图仪必须采用合适的电缆进行连接，如下图所示。


开关设置  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 开关设置

7600 240D 绘图仪的 DIP 开关设置如下表所示。

HP 7600 240D 绘图仪的开关设置

开关排列	1	0
并行端口左侧	2	1, 3-10
并行端口右侧	3	1, 2, 4-10
串行端口左侧	1	2-10
串行端口右侧	3, 6, 7, 9	1, 2, 4, 5, 8, 10
7600 240E 绘图仪的 DIP 开关设置如下表所示。

HP 7600 240E 绘图仪的开关设置

开关排列	1	0
并行端口左侧	2	1, 3-10
并行端口右侧		1-10
串行端口左侧	1	2-10
串行端口右侧	6, 7,9	1-5, 8, 10
对于 DraftMaster 和 7600 系列绘图仪，请按照 HP 的说明，关闭显示器模式或打开远程模式、独立模式、XON/XOFF 握手、直接模式、全双工、7 位数据和奇偶校验设置。选择无奇偶校验、9600 波特率设置。确保绘图仪处于 HP-GL/2 模拟模式。


DesignJet 打印机  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 DesignJet 绘图仪

AutoCAD 支持下列使用串行或并行端口的 HP DesignJet 绘图仪型号：200/220、250C、330、600、650C、700、750C、750C Plus、755 和 755CM。建议使用并行端口。如果使用串行端口，应将 DesignJet 设置为：9600 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验和硬件握手 XON/XOFF。

所有 DesignJet 卷筒送纸型绘图仪都可以进行长轴打印。对于页面格式和页边距，600 和 650C 都有一个可选的扩展模式。扩展模式在绘图仪的前面板上设置。通过选择“绘图仪配置”菜单中的“高级介质选项”，可以选择与绘图仪设置相匹配的选项。


HP-GL/2 长轴打印  [HPG2 - HP-GL/2 驱动程序]
HP-GL/2 配置信息

 HP-GL/2 长轴打印

具有卷筒送纸功能的 7600 系列绘图仪、DesignJets、DraftPro Plus 和 DraftMaster 可以进行长轴打印。

进行长轴打印的步骤

1	选择任何 X 轴长度大于 64 英寸的尺寸。

将显示如下提示：

选定长轴打印。绘图仪步/英寸 = nnn

2	以普通方式打印。

为了获得最佳打印效果，请按图形范围打印，不要旋转图形，并应显式使用 1:1 比例打印（而非“按图纸空间缩放”）。

3	要在 AutoCAD 发送完所有矢量后停止绘图仪，请使用绘图仪控制面板清空绘图仪内存。

4	要在 AutoCAD 向绘图仪发送矢量时停止长轴打印，请按 ESC 键。

5	对于下列设备，请按指示清除绘图仪内存：

DraftMaster X 系列。按绘图仪上的“取消”按钮。

HP 7600 240D/E。按绘图仪上的“重置”按钮。

HP 7600 250/255/355。按“打印管理”按钮。选择“正在排队的操作”，然后选择打印任务，将其从队列中删除。

HP DesignJet Series。按绘图仪上的“取消”按钮。

HP DraftPro Plus。按绘图仪上的“取消”按钮。