Copyright: Copyright (c)2005 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_hpgl.HLP   Thursday, February 03, 2005 10:32:08


“HP-GL - 自定义特性”对话框  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
“HP-GL - 自定义特性”对话框

 概述

控制 HP-GL 驱动程序的自定义特性。关于使用 HP-GL 驱动程序的绘图仪的配置要求的详细信息，请参见 HP-GL 配置信息。

选项：

长轴打印

简化 HPGL

绘图仪请求硬剪裁限制

网络打印和打印到文件的握手指令

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


长轴打印  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
“HP-GL - 自定义特性”对话框

 长轴打印

长轴打印控制长坐标轴的打印。如果正在进行长轴打印，则需要在笔座 8 中装一只黑色的笔，以便在图纸的边缘打印记录标记。图纸边缘的标记表示长轴打印中每帧的结束。

打印时不警告

打印时不显示长轴打印警告对话框。警告信息提示用户已经选择了长轴打印图纸尺寸，并提供关于长轴打印的详细信息。

在帧之间暂停

使 AutoCAD 在进行长轴打印时在每帧之间暂停。暂停的目的是为了在打印下一帧前使墨水变干。

帧之间暂停秒数

指定长轴打印时在帧之间暂停的秒数。


简化 HPGL  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
“HP-GL - 自定义特性”对话框

 简化 HPGL

“简化 HPGL”选项可用于生成冗长但简化的 HPGL，该 HPGL 由不支持全部 HPGL 语言的非 HP 设备使用。因为选择此选项将终止所有 HPGL 指令，每一对新坐标都将发出新的命令，所以打印文件将变得非常大。而且，不生成 HPGL RO 指令。


绘图仪请求硬剪裁限制  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
“HP-GL - 自定义特性”对话框

 绘图仪请求硬剪裁限制

7580、7585、7586、DraftPro DXL/EXL、DraftMaster I、7586B 和 7596A 绘图仪向 AutoCAD 返回硬剪裁限制。要求在 AutoCAD 和绘图仪之间进行双向通信。绘图仪将安装的图纸的准确打印区域发送给 AutoCAD；AutoCAD 基于图纸的实际尺寸在图纸上定位打印。如果不选择“绘图仪请求硬剪裁限制”选项，AutoCAD 将基于配置的图纸尺寸定位打印。在大多数情况下，需要调整所配置的图纸尺寸以反映设备的实际可打印区域。否则，打印图形可能会被剪裁掉。当然，也可以通过修改打印原点来调整打印在图纸上的位置。


网络打印和打印到文件的握手指令  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
“HP-GL - 自定义特性”对话框

 网络打印和打印到文件的握手指令

握手指令指定网络打印或打印到文件的握手方法。在通过网络打印或打印到文件时，需要指定握手类型，这样 HP-GL 驱动程序才能向绘图仪发送正确的指令。如果使用本地配置的绘图仪进行打印，请使用绘图仪配置编辑器中“端口”选项卡上的握手控制。

使用 XON 和 XOFF 握手

将 HP-GL 指令发送到网络上或文件中，以使用 XON 和 XOFF 握手。

使用硬件握手

将 HP-GL 指令发送到网络上或文件中，以使用硬件握手。

如果通过网络打印，还需要配置计算机与绘图仪的握手，以便将 Windows 系统驱动程序端口设置为相同的握手方法。同时，必须使用适当的电缆连接绘图仪。

Windows 系统驱动程序端口设置在 Windows 控制面板的“打印机”文件夹中进行设置。选择在网络上共享的绘图仪，并配置用于握手的绘图仪端口设置。

如果在本地使用绘图仪，但由于与 Windows 系统打印机冲突而使用 Windows 打印管理器的后台打印程序，则应在 Windows 控制面板中调整端口设置。

如果使用 XON 和 XOFF 握手，必须使用适当的电缆连接计算机和绘图仪，如下图所示。

如果使用硬件握手，必须使用适当的电缆连接计算机和绘图仪，如下图所示。


awt_hpgl


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDOK
关闭对话框并保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDCANCEL
关闭对话框，但不保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDC_HPGL_HELP
显示关于此对话框的更多信息。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_LONGPLOTTING
指定要应用于长轴打印的设置。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_WARN_AT_PLOT
选定时，在“打印”对话框中选择“确定”后不显示长轴打印警告对话框。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_PAUSEBETWEENFRAMES
选定时，长轴打印会在帧之间暂停，以便使墨水变干。只有当前设备可以进行长轴打印时，才能使用此选项。


# PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_EDIT_SECONDS HIDC_SECONDS_TO_PAUSE
输入长轴打印时在帧之间暂停的秒数，以便使墨水变干。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_REQUESTHARDCLIPLIMITS
确定已配置的打印设备的物理打印区域的限制。此选项可用于 HP 7580、7585、7586、DraftPro DXL/EXL、DraftMaster I、7586B 和 7596A 型绘图仪。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_NETWORK_HANDSHAKE
指定网络软件和硬件握手设置。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_NETWORK_SOFT
指示软件控制的网络握手连接。


PLOT:HPGL/2 自定义特性:HIDC_NETWORK_HARDWARE
指示硬件控制的网络握手连接。


HP-GL 配置信息  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
HP-GL 配置信息

 概述

此非系统驱动程序支持 HP-GL，一种具有纯矢量功能的笔式绘图仪语言。HP-GL 设备驱动程序不支持光栅对象。AutoCAD 不能使用 Microsoft HP-GL Windows 系统打印机驱动程序，而是使用非系统驱动程序。

打印之前，需要提供关于绘图仪中每支笔的颜色和宽度的信息。帮助系统中提供了关于指定笔式绘图仪的物理笔配置的信息。

不同型号的 HP-GL 使用不同的坐标系。如果使用仿真设备，一定要选择仿真的 HP-GL 型号；否则，打印的图形将会发生旋转、偏移或镜像处理。如果用户的设备不能精确仿真任何 HP 设备，可以尝试使用两个 Generic 型号中的一个。这两种型号允许用户定义最大为 100 x 100 英尺的图纸尺寸。同时，如果为 Generic 型号选定“简化 HPGL”自定义特性，则 HPGL RO 指令将不发送到打印文件。

Generic SHPGL 生成的 HPGL 输出假定坐标原点在页面的坐下角。Generic LHPG 生成的输出假定坐标原点在页面的中心。

如果使用具有并行端口的仿真设备，要访问计算机上的可用端口，可以在“添加绘图仪向导”或绘图仪配置编辑器的“端口”对话框中选择“显示所有端口”。

正式支持的 HP-GL 设备通过 RS232 串行端口与计算机连接。如果使用具有并行端口的仿真设备，要访问计算机上的可用端口，可以在“添加绘图仪向导”或绘图仪配置编辑器的“端口”对话框中选择“显示所有端口”。

有关为 HP-GL 驱动程序指定自定义特性的详细信息，请参见“HP-GL 自定义特性”对话框。也可以在绘图仪配置编辑器的“HP-GL 自定义特性”对话框中选择“帮助”。

本主题包括有关如何配置使用 HP-GL 设备驱动程序的 HP 笔式绘图仪的信息。

主题：

   支持的绘图仪

   指定开关设置

   NT 4.0 可选协议

   配置长轴打印的介质

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


支持的绘图仪  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
HP-GL 配置信息

 支持的绘图仪

下列 HP 笔式绘图仪使用 HP-GL 设备驱动程序：

7475A

7550A

7580B

7585B

7586B

Draftmaster 1 (7595A)

Draftmaster 2 (7596A)

Draftpro (7570A)

Draftpro-DXL (7575A)

Draftpro-EXL (7576A)

DraftPro-Plus (C3170A)

DraftPro-Plus (C3171A)


指定开关设置  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
HP-GL 配置信息

 指定开关设置

默认串行协议的开关设置如下：9600 波特，7 个数据位，偶校验，一个停止位。如果选择其他协议，请参考 HP 文档进行正确的设置。对于 7475，请按下表设置开关，将绘图仪的默认设置配置为：9600 波特，7 个数据位，偶校验，一个停止位。如果选择其他协议，请参考 HP 文档进行正确的设置。

HP-GL 开关设置

开关	1	0
B1		X
B2	X
B3		X
B4	X
S1	X
S2		X
DY		D
要配置 7550 和 DraftMaster 绘图仪的默认设置，应根据 HP 的说明，使用前面板上的“Enter”和“Next Display”键指定下列设置：关闭显示器模式、远程模式、独立模式、XON/XOFF 或硬件握手、直接模式、全双工、7 个数据位、奇偶校验打开、偶校验和 9600 波特。“Sheet Feed”键下方显示一个星号 (*)，表示 7550 上已启用自动进纸功能。

将 7580、7585、7586 和所有 DraftPro 型号的默认设置设置为：RS-232C 速度选择为 9600 波特、奇偶校验打开、偶校验和 Eavesdrop 关闭。设置正常情况下的仿真和扩展开关。如果绘图仪不响应，可能是第 2、3 或 7 线接错了，也可能是没有正确配置绘图仪。如果使用的是 7580、7585 或 7586，远程灯可能不亮。如果绘图仪的错误指示灯亮起，可能是速度或奇偶校验开关的设置不正确。


NT 4.0 可选协议  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
HP-GL 配置信息

 NT 4.0 可选协议

配置为 7 个数据位和偶校验时，Windows NT 4.0 常常不能返回硬剪裁限制或无法使用 XON/XOFF 握手。在此平台上，将 7550 和 Draftmaster 绘图仪配置为 8 个数据位、无奇偶校验，将其他型号配置为 7 个数据位和空校验，就能获得满意的效果。绘图仪设置与端口设置必须匹配。


配置长轴打印的介质  [HPGL - HP-GL 驱动程序]
HP-GL 配置信息

 配置长轴打印的介质

每个支持长轴打印的型号都有一套标准图纸尺寸，每种尺寸的图纸都有相应的可打印区域。可以在绘图仪配置编辑器中添加自定义图纸尺寸、修改标准图纸尺寸的可打印区域。很多 HP-GL 绘图仪在使用单页图纸时，会测量图纸的尺寸。如果图纸尺寸比标准尺寸稍小，而且绘图仪配置要求 AutoCAD 从绘图仪请求硬剪裁限制，则在打印中可能会出现警告信息。该信息指示打印结果可能被剪裁掉，并提示如何避免剪裁。在绘图仪配置编辑器的“HP-GL 自定义特性”对话框中，可以启用或禁用对硬剪裁限制的查询。如果启用查询，只有直接打印到本地连接的设备时才会执行查询。

7986B 和 7596A 绘图仪可以进行长轴打印。使用“自定义图纸尺寸”向导（在绘图仪配置编辑器的“用户定义图纸尺寸和校准”节点中）来创建长轴打印的自定义图纸尺寸。可配置长轴打印时各帧之间的延迟，以便使墨水变干。该延迟的默认设置为 30 秒，但可以在绘图仪配置编辑器的“HP-GL 自定义特性”对话框中修改延迟时间。如果绘图仪同时支持卷筒进纸和单页进纸，请确保在配置绘图仪时选择正确的介质源。如果选择卷筒进纸源，请确保使配置的卷筒宽度与绘图仪所装的介质宽度相匹配。