Copyright: Copyright (c) 2005 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_ps.HLP   Thursday, February 03, 2005 14:46:27


“PostScript - 自定义设置”对话框  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 概述

用户可以使用非系统 PostScript 驱动程序将图形打印到 PostScript 打印机和 PostScript 文件。PS 文件格式用于打印到打印机，而 EPS 文件格式用于打印到文件。如果打印到硬件端口，PS 输出将自动进行。如果要打印到文件，并且要将其复制到打印机，则应配置为 PS 格式输出。

PostScript 驱动程序支持三类 PostScript。

1 级

用于大多数绘图仪。

1.5 级

用于支持彩色图像的绘图仪。

2 级

如果绘图仪支持 2 级 PostScript，则可以用于生成较小的文件，从而缩短打印时间。

“PostScript 自定义特性”对话框中的“标记 PostScript 代码”和“压缩”选项可以减小输出文件的大小并提高打印速度，前提是所用设备支持这些选项。如果打印时出现问题，请清除所有这些选项。如果能够在未优化的情况下顺利打印，则可以尝试一次打开这些选项中的一个，以确定打印机支持的选项。

某些桌面发布应用程序仅支持 1 级 PostScript。如果在使用 EPS 文件时出现问题，请试着降低 PostScript 级别并关闭上面所说的优化设置。

如果 EPS 文件中包含预览略图，会使文件显著增大，但可以为许多应用程序提供快速预览。WMF 预览用于 Windows；EPSF 预览用于 Macintosh 和其他平台。

注意：同时包含两个预览图像会使文件增大为原来的三倍。

“PostScript - 自定义设置”对话框控制 PostScript 驱动程序的自定义设置。

选项：

打印机控制

EPS 文件中的预览缩略图

默认打印到的文件扩展名和格式

光栅图像压缩

自定义 PostScript 错误处理程序

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


打印机代码  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 打印机控制

“打印机控制”指定发送给绘图仪的代码。

打印结束时发送 ^D

打印结束时向打印机发送 ^D。如果使用的通信频道采用 Adobe 标准协议，请选择此选项。如果使用其他平台，请删除此代码，否则在打印文件时将收到一个错误信息。

如果正在打印到网络 PostScript 绘图仪，发送 ^D 代码可以避免超时错误。通过 Windows 打印管理器后台打印程序向本地 PostScript 绘图仪打印时，也需要使用 ^D 代码（因为与 Windows 系统打印机冲突）。

打印结束时发送 ^Z

打印结束时向打印机发送 ^Z 代码。某些 PostScript 绘图仪要求在文件结尾有一个 ^Z 代码。

向绘图仪发送 Postscript 错误处理程序

向绘图仪发送错误信息。错误信息将在打印结束后打印，说明发生的错误。

标记 PostScript 代码

将 PostScript 代码转换成较短的二进制序列，这样可以显著压缩输出文件。如果使用 PostScript 驱动程序时遇到问题，请尝试清除此选项。


预览 EPS 文件中的缩略图  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 EPS 文件中的预览缩略图

在打印到 EPS 文件时控制预览图像的类型。将 EPS 文件插入文档时，Microsoft Word 和 Adobe PageMaker 等程序会使用预览图像显示 PostScript 的最终效果。预览缩略图将明显增加打印文件的大小。为了最大程度地缩小打印文件，可以关闭这些选项。

包含 WMF 预览

指定将图形打印到文件时包含 Windows 图元文件预览图像。

包含 EPSW 预览

指定将图形打印到文件时包含封装的 PostScript 预览图像。使用 Macintosh 应用程序的预览图像时，请选择此选项。


缺省的文件扩展名  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 默认打印到的文件扩展名和格式

将图形打印到文件时，指定使用的文件扩展名。如果直接打印到绘图仪，此设置无效。

EPS

将图形打印到文件时使用 .eps 扩展名。如果要在 Microsoft Word 或 Adobe PageMaker 等程序中使用文件，请选择此设置。

PS

将图形打印到文件时使用 .ps 扩展名。如果要将文件复制到打印机，请选择此设置。


光栅图像压缩  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 光栅图像压缩

控制 AutoCAD ^B 和行程编码压缩。使用这种压缩方式时无需配置绘图仪。

使用 ^B 压缩

启用 ^B 压缩。

RLE

启用 RLE 压缩。


PostScript 错误文件  [PS - PostScript 驱动程序]
“PostScript - 自定义设置”对话框

 自定义 PostScript 错误处理程序

可以指定错误信息文件。文件被下载到打印机上，而不是下载到 AutoCAD 的默认错误处理程序。除非熟悉 PostScript 错误处理程序，否则请不要修改此设置。


awt_ps


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDOK
关闭对话框并保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HIDCANCEL
关闭对话框，但不保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HID_HELP
显示关于此对话框的更多信息。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_PLOTTER_CODES
指定要发送以表示打印结束的代码。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_CONTROL_D
在打印结束时发送 ^D。如果使用的通信频道采用 Adobe 标准协议，请选择此选项。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_CONTROL__Z
在打印结束时发送 ^Z。某些 PostScript 设备要求在文件结束时发送专用的 ^Z 字符。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_ERROR_HANDLER
向绘图仪发送错误处理程序。如果打印任务存在错误，将打印说明该错误的页面。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_TOKENIZE_POSTSCRIPT_CODE
将 PostScript 文件标记化或以二进制方式编码。只影响 2 级或更高级别的 PostScript 设备。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_PREVIEW_THUMBNAIL_IN_EPS_FILES
指定将图形打印到文件时的文件类型（WMF 或 EPSF）。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_WMF_PREVIEW
指示将图形打印到文件时采用 WMF（Windows 图元文件）预览图像。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_EPSF_PREVIEW
指示将图形打印到文件时采用 EPSF（封装的 PostScript）预览图像。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_FILE_EXTENSION
指定 PostScript 文件的扩展名。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_EPS
指示通过当前绘图仪配置创建的 PostScript 文件采用 EPS 扩展名。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_PS
指示通过当前绘图仪配置创建的 PostScript 文件采用 PS 扩展名。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_COMPRESSION
指定当前 PostScript 文件是否使用两色数据压缩。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_CONTROL_B_COMPRESSION
指示通过当前绘图仪配置创建的 PostScript 文件采用 ^B 压缩。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_RLE
指示当前 PostScript 文件采用行程编码 (RLE) 压缩。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_PS_ERROR_FILE
显示 PostScript 错误处理程序的位置。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_ERROR_HANDLER_FILE_NAME
指示要使用的 PostScript 错误处理程序的位置。


PLOT:PostScript 自定义特性:HIDC_ERROR_HANDLER_BROWSE
显示“文件”对话框，可以从中选择要使用的 PostScript 错误处理程序。