Copyright: Copyright (c) 2005 Autodesk, Inc. [n.c48.1.01] drv_rast.HLP   Thursday, February 03, 2005 17:59:45


“光栅 - 自定义特性”对话框  [RAST - 光栅驱动程序]
“光栅 - 自定义特性”对话框

 概述

“光栅 - 自定义特性”对话框控制光栅驱动程序的自定义设置。关于配置光栅设备的详细信息，请参见光栅配置信息。

选项：

背景颜色

将光栅扫描线旋转 90 度


背景颜色  [RAST - 光栅驱动程序]
“光栅 - 自定义特性”对话框

 背景颜色

“背景颜色”中显示颜色列表：黑色、红色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色、白色和“其他”。“其他”代表混合色和真彩色（24 位和 32 位）的输出深度。灰度的选项有黑色、白色和“其他”，单色的选项有黑色和白色。选择“其他”选项，将显示 AutoCAD 的“选择颜色”对话框。

如果正在创建灰度输出，则必须从“选择颜色”对话框中选择一种颜色。


将光栅扫描线旋转 90 度  [RAST - 光栅驱动程序]
“光栅 - 自定义特性”对话框

 将光栅扫描线旋转 90 度

此选项仅在配置 CALS 光栅文件格式时可用。选择此选项，可以将文件输出到 CalComp 绘图仪。可以指定扫描线的工作方式，使其与打印头的移动对齐，从而大大缩短输出时间。


awt_rast


标准按钮（确定、取消和帮助）:HID_RASTER_PROP_OK
关闭对话框并保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HID_RASTER_PROP_CANCEL
关闭对话框，但不保存所做的修改。


标准按钮（确定、取消和帮助）:HID_RASTER_PROP_HELP
显示关于此对话框的更多信息。


# PLOT:光栅驱动程序自定义特性:HIDC_RASTER_BACK_LIST_LABEL HIDC_RASTER_BACKCOLOR_LIST
指定光栅文件格式的默认背景颜色。


PLOT:光栅驱动程序自定义特性:HIDC_RASTER_TWIST_CHECKBOX
指示要将此文件输出到 CalComp 绘图仪。可以指定将扫描线与打印头的移动对齐，这样可以大大缩短输出时间。此选项只有在配置 CALS 光栅文件格式时才可用。


光栅配置信息  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 概述

本节提供有关输出到光栅格式文件的配置的特定信息。

此非系统驱动程序支持多种光栅文件格式，包括 Windows BMP、CALS、TIFF、PNG、TGA、PCX 和 JPEG 等。此光栅驱动程序最常用于打印到文件，以便进行桌面发布。

几乎所有由该驱动程序支持的文件格式都产生“无量纲”光栅文件，该文件有像素大小而无英寸大小或毫米大小。量纲 CALS 格式用于可以接受 CALS 文件的绘图仪。如果绘图仪接受 CALS 文件，则必须指定真实的图纸尺寸和分辨率。在绘图仪配置编辑器的“矢量图形”窗格中以点/英寸指定分辨率。

默认情况下，此驱动程序仅打印到文件。然而，用户可以在添加绘图仪向导的“端口”对话框上或绘图仪配置编辑器中的“端口”选项卡中选择“显示所有端口”，使计算机上的所有端口均可用于配置。配置打印端口时，该驱动程序打印到文件，然后将文件复制到指定端口。要成功打印，请确保与配置端口相连的设备可以接受和处理文件。详细信息请参见设备制造商提供的文档。

光栅文件的类型、大小和颜色深度决定最终的文件大小。如果计算机有足够的内存和磁盘空间，完全可以生成一个数千兆、需要几天才能打印完的文件。在选择光栅大小时，请尽可能使用最低的颜色深度以减小文件的大小。详细信息请参见临时文件所需的内存和磁盘空间。

在绘图仪配置编辑器的“自定义特性”对话框中，可以配置光栅打印的背景颜色。如果改变此背景色，所有以此颜色打印的对象将不可见。

主题：

   支持的光栅格式

   临时文件所需的内存和磁盘空间

   背景颜色

注意：除非另有说明，文中提到的 AutoCAD 均指基于 AutoCAD 的产品。


支持的光栅格式  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 支持的光栅格式

Autodesk 光栅驱动程序支持下列光栅文件格式：

未压缩的 BMP

未压缩的 TGA

PCX - Zsoft 位压缩格式

未压缩的 TIFF

Group 4 2D 两色压缩 TIFF

CALS MIL-R-28002A Type 1（CCITT G4 2D 压缩）

Dimensional CALS Type 1（CCITT G4 2D 压缩）

JFIF - 压缩的 JPEG

PNG 1.0

可以使用“添加绘图仪向导”中的“绘图仪型号”对话框指定文件格式。

绘图仪配置编辑器中的“介质”节点提供了光栅驱动程序的位图尺寸范围。所有这些尺寸都以 1:1 的宽高比打印。某些文件格式提供了彩色或单色选项，以及颜色深度选项（例如，2 级灰度、256 色等）。要指定图形设置，请选择“绘图仪配置”节点中的“图形”节点，然后选择“矢量图形”。

下表列出了支持的光栅文件格式、可用的颜色深度选项以及相关输出文件的扩展名。在“颜色深度”列中，“索引”表示 8 位 256 色，RGB 表示 24 位真彩色，RGBA 表示 32 位真彩色。

支持的光栅文件格式

格式	颜色深度	扩展名
未压缩的 BMP	两色、灰度、索引、RGB	.bmp
未压缩的 TGA	索引、灰度、RGB、RGBA	.tga
PCX - Zsoft 位压缩	索引、RGB	.pcx
未压缩的 TIFF	两色、索引、灰度、RGB、RGBA	.tif
TIFF - Group 4 二维两色压缩	两色、索引、灰度、RGB、RGBA	.tif
CALS MIL-R-28002A Type 1	两色	.cal
Dimensional CALS	两色	.cal
JFIF 5.0 - JPEG	灰色、RGB	.jpg
PNG 1.0	两色、灰度、索引、RGB、RGBA	.png
选项：

   BMP 文件格式

   PCX 文件格式

   TIFF 文件格式


BMP 文件格式  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 支持的光栅格式

  BMP 文件格式

BMP 文件是 Microsoft Windows 位图文件。这类文件可以在 Windows Paint（“画笔”应用程序）中创建和读取，可以输入到所有 Windows 应用程序中。


PCX 文件格式  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 支持的光栅格式

  PCX 文件格式

PCX 文件格式是由 Zsoft 的早期 PC Paintbrush 程序所生成的文件格式发展而来的。


TIFF 文件格式  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 支持的光栅格式

  TIFF 文件格式

TIFF（标记图像文件格式）是 Adobe 和 Microsoft 共同定义的光栅文件格式。


临时文件所需的内存和磁盘空间  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 临时文件所需的内存和磁盘空间

因为光栅文件较大，所以打印光栅对象比较费时。一个 400 x 400 的光栅图像需要的内存是 200 x 200 光栅图像的四倍。颜色深度也需要大量的内存，这取决于文件格式。真彩色光栅需要的内存最多可达两色光栅的 32 倍。当配置大的光栅打印时，请务必考虑所需要的内存。

在打印大图形或大型光栅图像时，可能会创建多个临时文件。请确保在磁盘的下列位置有足够的空间来容纳这些临时文件：

Windows 临时目录：Windows 使用该目录存储临时文件。TEMP Windows 环境变量决定了该目录的位置。

AutoCAD 临时目录：AutoCAD 临时文件存储在一个临时文件目录中。此目录在“文件”选项卡的“选项”中指定。

系统目录：系统后台打印程序使用此目录。当进行后台打印时，数据副本可能暂时存储在此目录下。

交换空间：当某个操作需要的内存超过可用内存时，Windows 将使用交换空间。可以在 Windows 控制面板的“系统”对话框中配置 Windows 交换空间的位置。允许使用至少为内存 5 倍的交换空间。例如，ACIS 模型或大型光栅图像需要更多的交换空间。

根据情况，也许需要数千兆的磁盘空间来容纳这些临时文件。


背景颜色  [RAST - 光栅驱动程序]
光栅配置信息

 背景颜色

光栅绘图仪驱动程序与为绘图区域指定的背景颜色无关。可以在绘图仪配置编辑器的“自定义特性”节点中为光栅打印选择背景颜色。在光栅图像中，任何与背景颜色相同的对象都不可见。如果要打印为灰度格式，打印时选定的颜色将转换为灰度值。