Copyright: 版权所有 (c) 1999 Autodesk Inc. [v.c15.0.01]


OLE Automation 错误信息 1
尚未实现

此方法或特性尚未实现。


OLE Automation 错误信息 2
不适用

此方法或特性不适用于该对象。要查看适用于特定对象的特性或方法，请使用 Object Browser。


OLE Automation 错误信息 3
无效输入

提供的输入无效。请重新检查输入并重试。


OLE Automation 错误信息 4
输入不确定

输入不确定。


OLE Automation 错误信息 5
输出不确定

输出不确定。


OLE Automation 错误信息 6
内存不足

系统内存不足。请关闭某些应用程序以释放内存，然后重试。


OLE Automation 错误信息 7
缓冲区太小

内存缓冲区空间不足，无法完成此操作。


OLE Automation 错误信息 8
打开状态无效

对象所处的模式不正确，无法完成此操作。


OLE Automation 错误信息 9
句柄已存在

数据库中已存在此句柄。


OLE Automation 错误信息 10
空句柄

此句柄为空。


OLE Automation 错误信息 11
句柄中断

数据库中已存在此句柄但当前未使用。


OLE Automation 错误信息 12
未知句柄

此句柄无效。


OLE Automation 错误信息 13
句柄正被使用

此句柄已存在且正被使用。


OLE Automation 错误信息 14
空对象指针

对象指针为空。


OLE Automation 错误信息 15
空对象 ID

对象 ID 为空。


OLE Automation 错误信息 16
空块名

块名为空。


OLE Automation 错误信息 16a
贮存器非空

贮存器对象非空。贮存器必须为空才能完成此操作。


OLE Automation 错误信息 17
空图元指针

此图元指针为空。


OLE Automation 错误信息 18
图元类型非法

此图元类型不是一个有效的图元类型。


OLE Automation 错误信息 19
未找到主键

搜索主键不存在。


OLE Automation 错误信息 20
主键重复

此主键已存在。


OLE Automation 错误信息 21
索引无效

索引无效。


OLE Automation 错误信息 22
索引重复

存在一个重复的索引。


OLE Automation 错误信息 23
数据库中已存在

数据库中已存在此项目。


OLE Automation 错误信息 24
磁盘空间不足

系统磁盘空间不足。请压缩或删除不需要的文件以释放磁盘空间，然后重新执行该操作。


OLE Automation 错误信息 25
图元已被删除

此图元已被删除。


OLE Automation 错误信息 26
不允许负值

不允许输入负值。请输入正值，重新执行该操作。


OLE Automation 错误信息 27
范围无效

图元的范围无效。


OLE Automation 错误信息 28
ADSRX 名称无效

ADSRX 名称无效。


OLE Automation 错误信息 29
符号表名称无效

符号表名称无效。请检查有效的符号表名称列表。


OLE Automation 错误信息 30
主键无效

搜索主键名称无效。


OLE Automation 错误信息 31
对象类型无效

对象的类型无效。


OLE Automation 错误信息 32
数据库无效

数据库在当前上下文中无效。


OLE Automation 错误信息 33
即将删除对象

此对象已标记为要删除。


OLE Automation 错误信息 34
图形版本无效

图形版本与此操作不兼容。


OLE Automation 错误信息 35
匿名图元

当前图元为匿名图元。


OLE Automation 错误信息 36
非法替换

此替换非法，因此不允许。


OLE Automation 错误信息 37
对象结束

已到对象信息的末尾。


OLE Automation 错误信息 38
文件结束

已到文件的末尾。


OLE Automation 错误信息 39
正在读取对象信息

对象处于读取模式。


OLE Automation 错误信息 40
正在修改对象

对象处于写入模式。


OLE Automation 错误信息 41
对象不能读取

对象不能读取。


OLE Automation 错误信息 42
对象不能写入

对象不能写入，无法修改。


OLE Automation 错误信息 43
类无效

无效的类类型。


OLE Automation 错误信息 44
块名无效

块名无效。


OLE Automation 错误信息 45
无 DXF 字段

缺少 DXF 字段。


OLE Automation 错误信息 46
DXF 字段重复

存在重复的 DXF 字段。


OLE Automation 错误信息 47
DXF 代码无效

DXF 代码无效。


OLE Automation 错误信息 48
结果缓冲区无效

结果缓冲区无效。


OLE Automation 错误信息 49
DXF 序列无效

数据序列无效。


OLE Automation 错误信息 50
文件处理器错误

AutoCAD 文件处理器操作中存在错误。


OLE Automation 错误信息 51
顶点定义在面定义之后

数据序列无效。


OLE Automation 错误信息 52
面顶点索引无效

数据序列无效。


OLE Automation 错误信息 53
网格顶点索引无效

数据序列无效。


OLE Automation 错误信息 54
其他对象忙

其他对象当前正忙。


OLE Automation 错误信息 55
请先将块添加到数据库中

尚未将块添加到数据库中。请先将块添加到数据库中，然后重新执行该操作。


OLE Automation 错误信息 56
不能嵌套块定义

不能嵌套块定义。


OLE Automation 错误信息 57
图形修复完成

图形已成功修复。


OLE Automation 错误信息 58
图形不可恢复

图形不可恢复。


OLE Automation 错误信息 59
DXF 部分读取

读取了部分 DXF 信息。


OLE Automation 错误信息 60
DXF 读取中断

DXF 读取操作已中断。


OLE Automation 错误信息 60
DXB 部分读取

读取了部分 DXB 信息。


OLE Automation 错误信息 61
图形循环冗余码校验不匹配

图形循环冗余码校验失败。


OLE Automation 错误信息 62
图形标记不匹配

标记验证失败。


OLE Automation 错误信息 63
图形对象没有读取

图形对象没有正确读取。


OLE Automation 错误信息 64
无输入文件

不存在输入文件。


OLE Automation 错误信息 65
图形需要完全保存

需要对图形执行完全保存操作。


OLE Automation 错误信息 66
DXB 读取中断

DXB 读取操作已中断。


OLE Automation 错误信息 67
文件被 AutoCAD 锁定

文件当前已被 AutoCAD 锁定。


OLE Automation 错误信息 68
文件访问错误

无法访问文件。


OLE Automation 错误信息 69
文件系统错误

文件系统中存在错误。


OLE Automation 错误信息 70
文件内部错误

文件内部存在错误。


OLE Automation 错误信息 70
打开文件太多

打开的文件数已超过允许的最大数量。


OLE Automation 错误信息 71
对象已被删除

对象已被删除。


OLE Automation 错误信息 72
对象已被永久删除

对象已被永久删除。


OLE Automation 错误信息 73
对象可以读取

对象处于读取模式。


OLE Automation 错误信息 74
对象可以写入

对象处于写入模式。


OLE Automation 错误信息 75
对象可以放弃

对象已打开以执行放弃操作。


OLE Automation 错误信息 76
对象正在发布通知

对象正在发布通知。


OLE Automation 错误信息 77
对象可以发布通知

对象已打开以执行通知操作。


OLE Automation 错误信息 78
位于锁定图层上

对象位于锁定图层上。


OLE Automation 错误信息 79
必须由物主打开

打开序列无效。


OLE Automation 错误信息 80
子图元仍处于打开状态

此对象的子图元已打开。请关闭子图元，然后重新执行该操作。


OLE Automation 错误信息 81
阅读器数目已达到最大

已超过最大用户数目。


OLE Automation 错误信息 82
当前被写保护

对象被写保护。


OLE Automation 错误信息 83
对象为外部参照对象

对象为外部参照对象。


OLE Automation 错误信息 84
不是图元

对象不是一个图元。


OLE Automation 错误信息 85
存在多个阅读器

对象同时存在多个阅读器。


OLE Automation 错误信息 86
记录名重复

存在重复的符号表记录名。


OLE Automation 错误信息 87
依赖外部参照

依赖外部参照。


OLE Automation 错误信息 88
自参照

存在循环参照。


OLE Automation 错误信息 89
无符号表

缺少符号表。


OLE Automation 错误信息 90
无符号表记录

缺少符号表记录。


OLE Automation 错误信息 91
不能写入

对象不能写入。


OLE Automation 错误信息 92
关闭正在通知

正在执行通知操作。


OLE Automation 错误信息 93
关闭修改已中断

修改已中断。


OLE Automation 错误信息 94
关闭部分失败

关闭时发生部分失败。


OLE Automation 错误信息 95
关闭失败且对象被损坏

关闭操作失败且对象被损坏。


OLE Automation 错误信息 96
不能由调用程序删除

对象不能由调用程序删除。


OLE Automation 错误信息 97
插入到当前对象之后

插入对象时出错。


OLE Automation 错误信息 98
已修复所有错误

已修复所有错误。


OLE Automation 错误信息 99
错误未修复

错误未修复。


OLE Automation 错误信息 100
错误不可修复

错误不可修复。


OLE Automation 错误信息 101
无数据库

不存在匹配的数据库。


OLE Automation 错误信息 102
超过扩展数据大小

已超过此对象的扩展数据大小。


OLE Automation 错误信息 103
未找到注册的应用程序 ID

未在 AutoCAD 中注册此类应用程序。


OLE Automation 错误信息 104
图元重复


OLE Automation 错误信息 105
记录不在表中

此记录不在符号表中。


OLE Automation 错误信息 106
枚举器完成

枚举器已完成。


OLE Automation 错误信息 107
空枚举器

枚举器为空。


OLE Automation 错误信息 108
不在块中

对象不在块中。


OLE Automation 错误信息 109
物主不在数据库中

物主不在数据库中。


OLE Automation 错误信息 110
物主不能读取

物主不能读取。


OLE Automation 错误信息 111
物主不能写入

物主不能写入。


OLE Automation 错误信息 112
变换之前进行分解


OLE Automation 错误信息 113
不能进行非统一比例缩放

不能对块进行非统一比例缩放。


OLE Automation 错误信息 114
对象不在数据库中

对象不在数据库中。


OLE Automation 错误信息 115
不是当前数据库

参照的数据库不是当前数据库。


OLE Automation 错误信息 116
图元不被允许

对象不能是一个图元。


OLE Automation 错误信息 117
不能更改活动视口

不能更改活动视口。


OLE Automation 错误信息 118
不在图纸空间中

对象不在图纸空间中。


OLE Automation 错误信息 119
命令正在运行

正在运行一个 AutoCAD 命令。


OLE Automation 错误信息 120
基本建模失败

AutoCAD 中发生基本建模失败。


OLE Automation 错误信息 121
超界

值超界。


OLE Automation 错误信息 122
几何图形不共面

几何图形不共面。


OLE Automation 错误信息 123
退化几何图形

几何图形正在退化。


OLE Automation 错误信息 124
轴无效

轴无效。


OLE Automation 错误信息 125
点不在图元上

点不在图元上。


OLE Automation 错误信息 126
单一点

存在一个单一点。


OLE Automation 错误信息 127
偏移无效

偏移无效。


OLE Automation 错误信息 128
非平面型图元

图元不在平面中。


OLE Automation 错误信息 129
不能分解图元

不能分解图元。


OLE Automation 错误信息 130
字符串太长

字符串太长。


OLE Automation 错误信息 131
符号表标志无效

符号表标志无效。


OLE Automation 错误信息 132
未定义线型

线型未定义。


OLE Automation 错误信息 133
文字样式无效

文字样式无效。


OLE Automation 错误信息 134
线型元素不足

线型元素不足，无法完整地定义线型。


OLE Automation 错误信息 135
线型元素太多

线型元素太多，超过定义线型所需的数量。


OLE Automation 错误信息 136
项目太多

集合中的项目太多。


OLE Automation 错误信息 137
重复的线型定义被忽略

重复的线型定义被忽略。


OLE Automation 错误信息 138
UCS 无效

UCS 无效。


OLE Automation 错误信息 139
图纸空间视图无效

图纸空间视图无效。


OLE Automation 错误信息 140
未读取输入数据

输入数据没有完全读取。


OLE Automation 错误信息 141
无内部空间

磁盘空间不足。


OLE Automation 错误信息 142
标注样式无效

标注样式无效。


OLE Automation 错误信息 143
图层无效

图层无效。


OLE Automation 错误信息 144
用户打断

操作被用户中断。


OLE Automation 错误信息 145
图形需要修复

图形被损坏，需要修复。


OLE Automation 错误信息 146
删除图元


OLE Automation 错误信息 147
修复无效


OLE Automation 错误信息 148
FSM 错误


OLE Automation 错误信息 149
图层名无效

图层名无效。


OLE Automation 错误信息 150
无图层组码

缺少图层组码。


OLE Automation 错误信息 151
颜色索引无效

颜色索引无效。


OLE Automation 错误信息 152
线型名称无效

线型名称无效。


OLE Automation 错误信息 153
线型比例无效

线型的比例因子无效。


OLE Automation 错误信息 154
可见性值无效

可见性值不正确。正确的值应为 acTrue 或 acFalse。


OLE Automation 错误信息 155
需要正确的类分隔符

没有使用正确的子类分隔数据。


OLE Automation 错误信息 156
分页程序错误

分页程序无法写入页面文件。


OLE Automation 错误信息 157
分页程序存储空间不足

分页程序存储空间不足。


OLE Automation 错误信息 158
分页程序写入错误

写入分页程序文件时出错。


OLE Automation 错误信息 159
无法传递对象

无法传递对象 ID。


OLE Automation 错误信息 160
ID 映射图无效

ID 映射图无效。


OLE Automation 错误信息 161
物主对象无效

此对象的物主对象无效。


OLE Automation 错误信息 162
未设置物主

未设置此对象的物主。


OLE Automation 错误信息 163
子图元类型无效

子图元类型不正确。


OLE Automation 错误信息 164
没有活动的事务

不存在活动的事务。


OLE Automation 错误信息 165
非顶层事务


OLE Automation 错误信息 166
命令结束时事务处于打开状态


OLE Automation 错误信息 167
正在提交

正在保存对对象的更改。


OLE Automation 错误信息 168
不是新创建的

不是一个新创建的对象。


OLE Automation 错误信息 169
组中已存在

编组中已存在此对象。


OLE Automation 错误信息 170
组中不存在

此对象不在编组中。


OLE Automation 错误信息 171
REFIID 无效

参照 ID 无效。


OLE Automation 错误信息 172
法线无效

此法线无效。


OLE Automation 错误信息 173
样式无效

此样式无效。


OLE Automation 错误信息 174
不能从 ACIS 文件恢复

不能从 ACIS 数据恢复对象。


OLE Automation 错误信息 175
起点必须不同于顶点

起点与顶点相同。起点必须不同于顶点。


OLE Automation 错误信息 176
构造线不能平行于 UCS 的 Z 轴


OLE Automation 错误信息 177
图形文件被写保护

图形文件被写保护，无法写入。如果可以，请更改文件的特性，以允许写入文件。


OLE Automation 错误信息 178
无权访问文件: {name: 被 {name} 于 {date} {time} 锁定

指定的文件当前被锁定，正由另一个用户使用。请稍后再试。


OLE Automation 错误信息 179
图形已存在，请重命名文件

已存在同名的图形。请使用不同的名称或者重命名现有的图形文件。


OLE Automation 错误信息 180
未找到块 {name}

图形中不存在此块名。


OLE Automation 错误信息 181
不能保存外部 {name} 块


OLE Automation 错误信息 182
写入或关闭文件时出错

写入或关闭文件时出错。


OLE Automation 错误信息 183
不能将文件重命名为 {name}

系统未能将文件重命名为指定的名称。


OLE Automation 错误信息 184
磁盘空间不足

磁盘空间不足。


OLE Automation 错误信息 185
指定用于自动保存的目录无效或为只读

用于自动保存的目录为只读目录。请将此目录的特性更改为读写。


OLE Automation 错误信息 186
自动保存文件名无效，使用默认名“auto.sv$”

指定的自动保存文件名无效。将使用 AutoCAD 为自动保存文件设置的默认名。


OLE Automation 错误信息 187
选择集名称无效

选择集名称无效。


OLE Automation 错误信息 188
图元名无效

图元名无效。


OLE Automation 错误信息 189
找不到最后一个图元

找不到数据库中的最后一个图元。


OLE Automation 错误信息 190
不能删除视口图元

无法删除视口图元。


OLE Automation 错误信息 191
坐标转换请求中的参数无效

坐标转换请求中的参数无效。请重新检查参数并重试。


OLE Automation 错误信息 192
已删除图元的使用无效

已删除的图元不能以这种方式使用。


OLE Automation 错误信息 193
不能设置只读变量

变量为只读，无法进行设置。


OLE Automation 错误信息 194
不允许零值

此参数的值不能为零。


OLE Automation 错误信息 195
图层名无效

图层名无效。


OLE Automation 错误信息 196
线型名称无效

线型名称无效。


OLE Automation 错误信息 197
颜色名无效

颜色名无效。


OLE Automation 错误信息 198
文字样式名无效

文字样式名无效。


OLE Automation 错误信息 199
形名称无效

形名称无效。


OLE Automation 错误信息 200
块名无效

块名无效。


OLE Automation 错误信息 201
法线矢量无效

法线矢量无效。


OLE Automation 错误信息 202
缺少必要字段

缺少必要字段。


OLE Automation 错误信息 203
无法打开文件

无法打开指定的文件。


OLE Automation 错误信息 204
应用程序已存在

应用程序已经加载。请使用 GetObject 进行连接。


OLE Automation 错误信息 205
没有足够的内存加载应用程序

没有足够的内存加载应用程序。请释放更多内存并重试。


OLE Automation 错误信息 206
函数中存在无效的对象

此函数中使用了无效的对象。


OLE Automation 错误信息 207
需要基点

必须为此特性或方法指定一个基点。


OLE Automation 错误信息 208
点表无效

指定的点表无效。


OLE Automation 错误信息 208
无法添加编组

无法将图元添加到编组中。


OLE Automation 错误信息 209
未找到选择集

未找到指定的选择集。


OLE Automation 错误信息 210
应用程序不可见

应用程序不可见。要使之可见，请将可见特性设置为 acTrue。


OLE Automation 错误信息 210
未加载自动执行协议扩展 dll oleaprot.arx

ActiveX Automation 功能需要 oleaprot.arx 文件。


OLE Automation 错误信息 210
内存不足

系统内存不足。


OLE Automation 错误信息 210
CoCreateInstance 失败


OLE Automation 错误信息 210
QueryInterface 失败


OLE Automation 错误信息 210
在接口上调用方法失败


OLE Automation 错误信息 210
无法创建指定输入类型的安全数组

无法创建指定输入类型的安全数组。


OLE Automation 错误信息 210
将安全数组点转换为双精度数组点时出错

将安全数组点转换为双精度数组点时出错。


OLE Automation 错误信息 210
将双精度数组点转换为安全数组点时出错

将双精度数组点转换为安全数组点时出错。


OLE Automation 错误信息 210
安全数组维数不正确

安全数组的维数不正确。


OLE Automation 错误信息 210
安全数组中的元素数目不正确

安全数组中的元素数目不正确。


OLE Automation 错误信息 210
安全数组中的元素太少或总元素数目不是 3 的倍数

点、矢量等安全数组要求元素数目必须为 3 的倍数。


OLE Automation 错误信息 210
系统注册表中不存在 AcRxClassName 项

系统注册表中不存在 AcRxClassName 项。


OLE Automation 错误信息 210
传送到函数中的参数无效

传送到函数中的参数无效。请重新检查参数及参数值，然后重试。


OLE Automation 错误信息 210
无法将一个 AcDbObject 衍生指针转换为另一个 AcDbObject 衍生指针


OLE Automation 错误信息 210
调用 SafeArrayPutElement 时出错


OLE Automation 错误信息 210
调用 SafeArrayGetElement 时出错


OLE Automation 错误信息 211
面域不在当前 UCS 平面上

面域不在当前 UCS 平面上。某些操作可能会失败。


OLE Automation 错误信息 211
不能为 AcDbAttribute 对象创建默认的包装

系统无法创建 Attribute 对象。


OLE Automation 错误信息 211
AutoCAD 主窗口不可见

AutoCAD 主窗口不可见。要打开该窗口，请将应用程序对象的可见性特性设置为 acTrue。


OLE Automation 错误信息 211
对象被其他对象参照

此对象正被其他数据库对象参照。


OLE Automation 错误信息 211
UCS X 轴与 Y 轴不垂直

UCS X 轴与 Y 轴不垂直。


OLE Automation 错误信息 211
AutoCAD 无法处理自动执行请求

AutoCAD 正忙，无法处理自动执行请求。请等待 AutoCAD 完成当前的操作，然后重试。


OLE Automation 错误信息 211
用户输入的是关键字

用户输入的是关键字。


OLE Automation 错误信息 211
视口未激活

视口未激活。请首先使视口成为图形的活动视口，然后重新执行此操作。


OLE Automation 错误信息 211
用户输入为空

用户按下了回车键而没有输入任何数据，或者按下了取消键。


OLE Automation 错误信息 211
菜单文件类型无效

输入文件不是一个正确的 AutoCAD 菜单文件。正确的 AutoCAD 菜单文件的扩展名应该为 mnc、mns 或 mnu（即 *.mnc、*.mns 或 *.mnu）。


OLE Automation 错误信息 211
未找到文件

没有在 AutoCAD 搜索路径中找到输入文件。请检查文件名或验证 AutoCAD 搜索路径是否正确。


OLE Automation 错误信息 211
未在编组中找到菜单

没有在指定的菜单组中找到弹出菜单。


OLE Automation 错误信息 211
不能插入菜单

不能将弹出菜单插入到 AutoCAD 菜单栏中。请确保 AutoCAD 菜单栏中不存在您正要添加的菜单。


OLE Automation 错误信息 211
不能删除菜单

不能从 AutoCAD 菜单栏中删除弹出菜单。请确保菜单栏中确实存在您正要删除的菜单。


OLE Automation 错误信息 211
编组中已存在此菜单

菜单组中已存在具有相同标签的弹出菜单。


OLE Automation 错误信息 211
编组中已存在具有相同别名的菜单

菜单组中已存在具有相同别名的弹出菜单。


OLE Automation 错误信息 211
菜单中已存在具有相同标记的项目

菜单组中已存在具有相同标记的弹出菜单。


OLE Automation 错误信息 211
菜单中已存在具有相同标签的项目

弹出菜单中已存在具有相同标签的项目。


OLE Automation 错误信息 211
无法设置帮助字符串

无法为对象设置帮助字符串。这是一个 AutoCAD 内部错误。请将您的代码提交给 AutoCAD 错误跟踪小组，以尽快解决此问题。


OLE Automation 错误信息 211
编组中已存在此工具栏

菜单组中已存在具有相同名称的工具栏。


OLE Automation 错误信息 211
编组中已存在具有相同别名的工具栏

菜单组中已存在具有相同别名的工具栏。


OLE Automation 错误信息 211
无法设置浮动行

无法设置浮动行。常见的原因是工具栏已固定。请浮动工具栏，然后重新执行此操作。


OLE Automation 错误信息 211
无法添加工具栏按钮

添加工具栏按钮时出错。通常是因为输入了不正确的参数。


OLE Automation 错误信息 211
无法添加按钮分隔符

添加工具栏按钮分隔符时出错。这通常是因为输入了不正确的参数，或者试图连续添加两个按钮分隔符。


OLE Automation 错误信息 211
无法设置分隔符名

无法设置工具栏按钮分隔符名。分隔符不能带有名称。


OLE Automation 错误信息 211
不是一个弹出按钮

工具栏按钮不是一个弹出按钮。调用的特性只适用于弹出按钮。


OLE Automation 错误信息 211
不是一个按钮

工具栏项目不是一个按钮。调用的特性只适用于按钮。


OLE Automation 错误信息 211
不存在指定名称的菜单组

指定名称的菜单组不存在。


OLE Automation 错误信息 211
编组中不存在指定名称的工具栏

菜单组中不存在指定名称的工具栏。