Copyright: 版权所有(C) 2006 Autodesk, Inc. CADMgr.hlp   Monday, March 13, 2006 22:27:10


这是一个上下文相关帮助 .. 不适合浏览。


命名搜索定义。 如果不输入名称，搜索将自动命名为“搜索 1”、“搜索 2”，以此类推。


列出要查找的产品组。 要显示一组中所有产品的列表，请单击组名称左侧的加号。


列出网络中当前可用的计算机。 可用的计算机是当前登录到网络的计算机，或已启动且处于登录屏幕或锁定状态的计算机。 （运行 Windows 95 或 98 的计算机必须登录。）


列出要搜索的计算机。 要按名称添加计算机，请在“添加到搜索的计算机”列表中单击右键，并单击快捷菜单上的“输入计算机名称”。 在列表的新框中键入计算机名称并按 ENTER 键。 可以按照以下方式输入域名：domainname\\。


将在“可用的网络计算机”列表中选择的计算机、网络或域添加到“添加到搜索的计算机”列表。 也可以在“可用的网络计算机”列表中单击右键，并在快捷菜单中单击“添加到搜索”。


从搜索中删除在“添加到搜索的计算机”列表中选择的计算机、网络或域。 也可以在“添加到搜索的计算机”列表中单击右键，并在快捷菜单中单击“从搜索中删除”。


列出保存的搜索定义。


复制选定的搜索并将其添加到列表，同时在搜索名称中添加“副本”字样。 如果进行多次复制，则在名称中添加一个数字，例如“Basic 副本 1”。


在选定的搜索定义周围放置一个框，以便输入新名称。


删除选定的搜索定义。


关闭“修改搜索定义”对话框，并打开“产品搜索定义”对话框，从中可以修改选定的搜索定义。


控制运行搜索和显示结果的方式；同时控制工具栏和消息的显示。


在搜索定义列出的计算机中运行一次搜索。


搜索以前不可用于搜索的计算机，并将此过程重复指定的次数，或者重复此过程直到搜索到搜索定义中的所有计算机。


控制在搜索结果中显示哪些列。


将“要显示的列”列表中的选定列名称上移一个位置。


将“要显示的列”列表中的选定列名称下移一个位置。


在搜索结果中仅显示与搜索条件匹配的计算机。


控制工具栏按钮的显示。 选择此选项时，工具栏按钮的名称将显示在按钮图标旁边。 不选择此选项时，仅显示工具栏按钮图标。


恢复已关闭的消息的显示。